arXiv:astro-ph/0603770v1 28 Mar 2006

Contributions to the Nearby Stars (NStars) Project: Spectroscopy of Stars Earlier than M0 within 40 parsecs: The Southern Sample

R.O. Gray

Department of Physics and Astronomy, Appalachian State University, Boone, NC 28608

grayro@appstate.edu

C.J. Corbally

Vatican Observatory Research Group, Steward Observatory, Tucson, AZ 85721-0065

corbally@as.arizona.edu

R.F. Garrison

David Dunlap Observatory, P.O. Box 360, Station A, Richmond Hill, ON L4C 4Y6, Canada

garrison@astro.utoronto.ca

M.T. McFadden, E.J. Bubar^1 and C.E. McGahee

Department of Physics and Astronomy, Appalachian State University, Boone, NC 28608

A.A. O’Donoghue and E.R. Knox

Dept of Physics, St. Lawrence University, Canton, NY 13617

ABSTRACT

We are obtaining spectra, spectral types and basic physical parameters for the nearly 3600 dwarf and giant stars earlier than M0 in the Hipparcos catalog within 40pc of the Sun. Here we report on results for 1676 stars in the southern hemisphere observed at Cerro Tololo Interamerican Observatory and Steward Observatory. These results include new, precise, homogeneous spectral types, basic physical parameters (including the effective temperature, surface gravity, and metallicity, [M/H]) and measures of the chromospheric activity of our program stars. We include notes on astrophysically interesting stars in this sample, the metallicity distribution of the solar neighborhood and a table of solar analogues. We also demonstrate that the bimodal nature of the distribution of the chromospheric activity parameter log R^′_{HK} depends strongly on the metallicity, and we explore the nature of the “low-metallicity” chromospherically active K-type dwarfs.

Subject headings: Galaxy: solar neighborhood—stars: abundances—stars: activity—stars: fundamental parameters—stars: late-type—stars: statistics

1Department of Physics and Astronomy, Clemson University

1. Introduction

This is the second in a series of three papers which present results of a joint study of the nearby solar-type stars under the aegis of the NASA/JPL Nearby Stars/Space Interferometry Mission Preparatory Science Program. The goal of this project is to obtain spectroscopic observations of all 3600 main sequence and giant stars with spectral types earlier than M0 in the Hipparcos catalog (ESA 1997) within 40pc of the Sun. We have obtained blue-violet classificationresolution (1.5 - 3.6Å) spectra for all of these stars to date. These spectra are being used to obtain homogeneous, precise, MK spectral types. In addition, these spectra are being used in conjunction with synthetic spectra and existing intermediateband Strömgren uvby and broadband V RI photometry to derive the basic astrophysical parameters (the effective temperature, gravity, and overall metal abundance [M/H]) for many of these stars. We are also using these spectra, which include the Ca II K and H lines, to obtain measures of the chromospheric activity of the program stars on the Mount Wilson system. The purpose of this project is to provide data that will permit an efficient choice of targets for both the Space Interferometry Mission (SIM) and the Terrestrial Planet Finder (TPF). In addition, combination of these new data with existing kinematic data should enable the identification and characterization of stellar subpopulations within the solar neighborhood.

We report in this paper on southern hemisphere stars for which observations have been carried out on the 1.5 m telescope at Cerro Tololo Interamerican Observatory (CTIO) and the 2.3 m Bok Telescope at Steward Observatory (SO) which is situated on Kitt Peak. Other observations for this project have been carried out on the 0.8 m telescope of the Dark Sky Observatory (DSO) and the 1.8 m telescope at the David Dunlap Observatory. Observations of 664 stars carried out at DSO were the subject of the first paper of this series (Gray et al. 2003) (hereinafter paper I). The remaining stars in our sample will be reported on in the third paper of this series (Gray et al. 2007, in preparation).

2. Observations and Calibration

The observations reported in this paper were made with the 1.5 m telescope at CTIO and the 2.3 m Bok telescope at Steward Observatory. The CTIO observations were carried out using the Loral 1200 × 800 CCD on the Cassegrain spectrograph. Grating #58 was used in the second order with the CuSO_4 order-blocking filter and a slit size of 86μm to give a nominal resolution of 2.6Å (2 pixels) with a wavelength range of 3800 − 5150Å. However, in practice, the actual resolution of these spectra is closer to 3.5Å. These spectra were reduced using standard methods using IRAF^1. The Loral CCD on the CTIO 1.5m Cassegrain spectrograph has a number of blemishes which affected these spectra. In particular, one blemish affects the 4058 − 4069Å region of these spectra; we carefully positioned the spectra so that this blemish did not affect the important Sr II λ4077 line used in luminosity classification. Another blemish affected about 50% of the CTIO spectra, causing a distortion in the violet half of the G-band. In total, we had 4 observing runs at CTIO, each lasting 5 - 7 nights. Table 1 presents a log of these observing runs.

The Steward Observatory observations were carried out using the Boller & Chivens spectrograph with the ccd20 CCD (1200 × 800 pixels) on the Bok 2.3 m telescope. The spectrograph was used with the 600 g/mm red-blazed grating in the second order, the Schott 8612 order blocking filter and a slit size of 2.5^{′′} to give a resolution of 2.6Å and a wavelength range of 3800 − 4960Å. These spectra were likewise reduced using standard methods with IRAF. We had 9 observing runs on the 2.3 m Bok telescope (see table 1).

For stars with spectral types of G8 and earlier, the CTIO and SO spectra were rectified using an X Window System program xmk19, written by one of us (R.O.G.) and were used in that format for both spectral classification and the determination of the basic physical parameters.

However, for the late-type stars (G8 and later) rectification is problematic as no useful “continuum” points can be identified. For that reason, we have attempted to flux calibrate these spectra even though they were obtained with a narrow slit. For this purpose, we regularly obtained spectra of a number of spectrophotometric standard stars (Hamuy et al. 1992) during the observing runs at both CTIO and SO. These standard obser-

1IRAF is distributed by the National Optical Astronomy Observatory which is operated by the Association of Universities for Research in Astronomy, Inc. under cooperative agreement with the National Science Foundation

Table 1 Observing Log

Telescope Dates

SO Bok 2.3 m Dec 21 — 23, 2000 CTIO 1.5 m Feb 4 — 9, 2001 SO Bok 2.3 m Mar 11 — 12, 2001 SO Bok 2.3 m Apr 8 — 9, 2001 SO Bok 2.3 m Jun 1 — 5, 2001 CTIO 1.5 m Aug 2 — 9, 2001 SO Bok 2.3 m Sep 8 — 10, 2001 SO Bok 2.3 m Nov 24 — 27, 2001 SO Bok 2.3 m Jan 1 — 2, 2001 SO Bok 2.3 m Jun 16 — 19, 2002 CTIO 1.5 m Jun 23 — 27, 2002 CTIO 1.5 m Dec 10 — 15, 2002 SO Bok 2.3 m Mar 11 — 13, 2003

vations have been used to remove approximately the effects of atmospheric extinction and to calibrate the spectrograph throughput as a function of wavelength. Except for observations made at high airmasses, this procedure yields calibrations of relative fluxes with accuracies on the order of ±10%. We require greater accuracies, however, for the determination of the basic physical parameters, and so we have applied the technique of “photometrically correcting” these fluxes using Strömgren photometry (taken from the General Catalog of Photometric Data by Mermilliod, Mermilliod & Hauck 1997). This technique was described in detail in paper I. However, because these spectra span only two Strömgren bands (as opposed to the three bands employed in paper I), an additional flux correction procedure was employed during the analysis to give the basic physical parameters (see below).

All of the spectra obtained for this paper are available on the project’s Web site.^2 The rectified spectra found on that Web site have an extension of .rec. Spectra which have been flux calibrated, but not photometrically corrected, are normalized to unity at a common point (4503Å) and have an extension of .nor, whereas photometically corrected spectra are available in a normalized format

2http://stellar.phys.appstate.edu

(.nfx) and in terms of absolute fluxes (.flx) in units of erg s^{−1} cm^{−2} Å^{−1}. Dates and times of observation and other information can be found in the “footers” of these spectra.

3. Spectral Classification

The stars in this paper were classified on the MK system by direct visual comparison on the computer screen with MK standard stars selected from the list of “Anchor Points of the MK System” (Garrison 1994), the Perkins catalog (Keenan & McNeil 1989) and, for the late K- and early Mtype dwarfs, Henry et al. (2002). Spectra of an extensive set of relevant standards were obtained on each telescope. A list of the standards used (and the actual spectra) can be found on the project Web site.

Paper I described the techniques we used to carry out the spectral classifications, and how we are ensuring the homogeneity of our spectral types, which we derive from spectra obtained on four different spectrographs. In short, this homogeneity is maintained by significant overlaps between the samples observed with the four telescopes employed by this project, as well as having a number of MK standards in common between the different samples. Out of the 1676 stars reported in this paper, 78 stars were observed at both CTIO and SO. Spectral types were assigned independently for the two groups of stars. For the 78 stars in common, we find the following systematic difference in the spectral types:

ST_{CTIO} − ST_{SO} = 0.19 ± 0.50

and thus the CTIO spectral types are systematically later than the SO spectral types by 0.2 spectral subclasses, with a scatter (one point) of one-half spectral subclass (note, a subclass is the difference, for example, between a K0 and a K1 star). For this comparison, we used the numbering system of Keenan (1984) to convert spectral types into numerical codes. We note that this very small systematic difference in the spectral types indicates a high degree of consistency between the northern and southern sets of MK Standards chosen for this work.

Our spectral types are multidimensional, as they include not only temperature and luminosity types, but also indices indicating abundance peculiarities and the degree of chromospheric activity.

As described in paper I, chromospheric activity is evident in our spectra through emission reversals in the cores of the Ca II K and H lines and, in more extreme cases, infilling and emission in the hydrogen lines. We continue the use of the spectral classification notation we introduced in paper I to indicate increasing levels of chromospheric activity evidenced by these emission features: (k), k, ke and kee. In the first two cases, infilling is seen only in the K and H lines; in the last two, infilling and emission can be seen in the Balmer lines as well, especially at Hβ. Because chromospheric emission is time variable, these activity classes are necessarily time dependent. We have therefore noted the observation date in the notes to table 2 for those stars that have been designated either “ke” or “kee”.

Spectral types for the stars analyzed in this paper can be found in Table 2. Figure 1 shows a classical HR diagram (M_V versus spectral type) for the stars in this paper and paper I. One of the reasons why spectral types are valuable to this project is that they enable us to refine the stellar census in the solar neighborhood. Note the stars in Figure 1 which scatter below the main sequence (white dwarfs are not plotted in this diagram). These stars, without exception, have Hipparcos (ESA 1997) parallaxes which place them within 40pc, but which have large parallax errors, mostly due to binarity. These stars are indicated in the notes to table 2. Notice as well in Fig 1 a group of “dwarf stars” which lie above the main sequence (too far, in most cases, to be explained by binarity) and which overlap the subgiant branch. These are an interesting and diverse group of stars. Most (HIP 3185, 14086, 18432, 46404 and 110618) are high-velocity, metal-weak stars (for which the luminosity class is notoriously difficult to determine). All of these stars have V components of their heliocentric space velocities < −50 km s^{−1} and thus are probably thick disk or halo stars, and are most likely evolved. Two others are RS CVn binaries (HIP 16846 and HIP 84586 = HD 155555). HD 155555 is probably a pre-main-sequence binary. Finally, one other star, HIP 117815, is a W UMa eclipsing binary.

Spectral types also provide beginning values for our determination of the basic physical parameters and provide a check on the derived physical parameters. But, most importantly, spectral types place a star within the context of a broad population of stars, and enable us to pick out peculiar and astrophysically interesting stars.

4. Basic Physical Parameters

An important goal of this project is to determine the basic physical parameters—the effective temperature, the surface gravity and the overall metallicity—for as many of our program stars as possible.

4.1. The Determination of the Basic Physical Parameters

We described in paper I the technique that we use to determine the basic physical parameters for our program stars, and we refer the reader to that paper for the details. In summary, we determine the basic physical parameters by carrying out a simultaneous fit, using a variant of the multidimensional downhill simplex method (Press et al. 1992), between 1) the observed spectrum and a library of synthetic spectra and 2) observed fluxes from Strömgren uvby and Johnson/Cousins V RI photometry (taken from Mermilliod, Mermilliod & Hauck 1997) and theoretical fluxes based on Kurucz (1993) ATLAS9 stellar atmosphere models (computed without convective overshoot). The

Table 2 Spectral Types, Basic Physical Parameters and Chromospheric Indices

HIP HD SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

57 224789 K1 V · · · 4999 4.48 1.0 -0.17 · · · 0.377 -4.568 A · · · CTIO 194 225003 F1 V · · · 7043 4.07 2.0 -0.12 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 296 225118 G8.5 V · · · 5420 4.43 1.0 0.14 · · · 0.325 -4.570 A · · · SO 436 55 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.338 -4.901 I · · · CTIO 522 142 F7 V · · · 6257 3.99 2.7 -0.18 · · · 0.171 -4.853 I · · · CTIO 560 203 F3 Vn · · · 6715 3.85 1.1 -0.19 * · · · · · · · · · · · · SO

Note.—Table 2 is presented in its entirety in the electronic edition of the Astronomical Journal. A portion is shown here for guidance regarding its form and content. See also section 6 for notes on astrophysically interesting stars. The column headings have the following meanings: HIP stands for the designation in the Hipparcos Catalogue (ESA 1997); HD for the HD designation; SpT for the spectral type—note that some long spectral types are contained in the notes. An asterisk in column “N1” refers to a note on the spectral type. Headings T eff, log g, ξ_t and [M/H] refer to the basic physical parameters—the effective temperature (kelvins), the logarithm of the surface gravity (cm s^{−2} ), the microturbulent velocity in kilometers per second, and the overall metal abundance on a logarithmic scale where [M/H] = 0.0 refers to solar metallicity. An asterisk in column “N2” refers to a note on the fitting process; a K in this column indicates that the method used to determine the basic physical parameters was that adopted for the G and K giants. S_{M W} is the chromospheric activity index on the Mount Wilson system; log R^′_{HK}, a measure of the chromospheric flux in the Ca II K and H lines; “AC” indicates the chromospheric activity class—(VI) very inactive; (I) inactive; (A) active; (VA) very active. Column “Obs” indicates the source of the spectrum—(CTIO) the 1.5 m Cassegrain spectrograph at Cerro Tololo Interamerican Observatory and (SO) the Cassegrain spectrograph on the Bok 2.3 m telescope of Steward Observatory. An asterisk in column “N3” refers to a note on chromospheric activity.

library of synthetic spectra was calculated with the stellar spectral synthesis code SPECTRUM (Gray & Corbally 1994)^3 using ATLAS9 models. A graphics program, xfit21, written by one of us (ROG) is used to set the initial parameters which are then polished by the simplex engine. This graphical front end allows us to confirm that the simplex engine has indeed found the optimal global solution, and it also allows us to tweak that solution if necessary. The program xfit21 allows the user to apply rotational broadening when necessary, and also to deredden the observed fluxes. However, since all of our stars are within 40pc, we have assumed the reddening for our stars to be zero.

As detailed in paper I, for certain spectral types it was necessary to constrain one or more of the physical parameters in order to achieve reasonable solutions. This was especially the case for late- G and K dwarfs and giants. For the late-G and K dwarfs, neither our spectra nor the photometry strongly constrain the surface gravity. For these stars we have therefore constrained log g to the value implied by the Hipparcos parallax and the mass-luminosity relationship (Gorda & Svechnikov 1998). We have further constrained the microturbulent velocity ξ_t to be 1.0km s^{−1}. How-

3see http://www.phys.appstate.edu/spectrum/spectrum.html

ever, we encountered an additional difficulty with the SO and CTIO spectra. Because these spectra have a shorter spectral range than the DSO 3.6Å spectra used in paper I for the late-G and K dwarfs, and thus span only two Strömgren bands (v and b) instead of three, only a linear instead of a second order spline could be used to apply the photometric correction. In addition, a significant number of the SO spectra were obtained at quite high air masses, and thus the flux calibration for those spectra is quite unreliable. Because the accuracy of the flux calibration of the observed spectrum is of some importance in obtaining a reliable fit to the basic physical parameters for the latetype stars, we adopted the following procedure to overcome this difficulty, made possible by the xfit21 program: Having first constrained the gravity to the value implied by the mass-luminosity relation and the Hipparcos parallax, and fixed ξ_t at 1.0 km s^{−1}, we set [M/H]= 0.0 and then adjusted the effective temperature to minimize the residuals between the photometric and theoretical fluxes. We then visually adjusted [M/H] to match the line strengths in the observed and synthetic spectra, and then iterated until the match was satisfactory. At this point, if the photometric correction of the observed spectral fluxes was satisfactory, the residuals between the observed and synthetic spectrum would be flat. If, however, the

Fig. 1.— An observational HR diagram formed from the spectral types of the 1670 stars reported in this paper and the 665 stars reported in paper I. The absolute magnitudes, M_v, are calculated using Hipparcos (ESA 1997) parallaxes. The stars scattering below the main sequence in this figure all have large parallax errors and are listed in the notes to Table 2. These stars are all evidently more distant than 40pc.

photometric correction was not satisfactory, these residuals might display a slope or a shallow curve as a function of the wavelength. If such was the case, the synthetic spectrum was used as a template to correct the fluxes in the observed spectrum. The simplex engine was then allowed to polish the final solution. While this correction procedure could be iterated, in practice we found one application of this procedure gave a satisfactory fit to the basic physical parameters. Illustrations of typical simplex solutions may be found in paper I. Effective temperature determinations for the stars in common between SO and CTIO give us an excellent opportunity to test whether this modified method introduces any systematic error into the determination of the basic physical parameters. The reason for this is that most of these stars were obtained at high airmass from SO, but were observed nearly overhead from CTIO. For the 56 dwarf stars in common between SO and CTIO with basic physical parameters, we find the following systematic difference in the effective temperatures:

T_{CTIO} − T_{SO} = 0K ± 40K

where the uncertainty is for a single point. This also gives a good estimate for the internal error in the effective temperatures; the above comparison suggests that the internal precision in the temperature determinations is on the order of ±30K. For those dwarfs with V −K photometry, we may also compare our temperature scale with that of the Infrared Flux method (Blackwell & Lynas–Gray 1994) which is essentially independent of theoretical models (see also paper I). We find,

T_{CTIO} − T_{IRFM} = −4K ± 16K (29 stars) T_{SO} − T_{IRFM} = 32K ± 29K (12 stars)

and, from paper I,

T_{DSO} − T_{IRFM} = 28K ± 17K (50 stars)

where the error displayed in all three cases is the error in the determination of the zeropoint difference, and not the scatter around the IRFM relationship. Combining the CTIO and the SO datasets, the scatter around the IRFM relation is ±90K, some of which is due to errors in the V − K photometry (a change of 0.04 in V − K at V − K = 2.00 results in a temperature change of 50K). A plot of the residuals with respect to the IRFM relation shows no trend with effective temperature over the range 4600 – 8000K. All three datasets show acceptably small and statistically indistinguishable zeropoint differences with the IRFM method.

There are now a number of spectroscopic studies in the literature dealing with nearby stars with which we may profitably compare our temperature scale. Allende Prieto et al. (2004) used high resolution spectroscopy to study the stars with M_V < 6.5 within 14.5 pc of the sun. They base their temperatures on the calibrations of Alonso et al. (1996, 1999) who in turn derived their calibrations of B−V and Strömgren photometry from the IRFM method. Our temperatures compare well with theirs, except for a slight trend in the residuals which amounts to our temperatures being about 50K cooler than theirs at 5000K, and 120K hotter at 6000K. Once this trend is removed, the temperatures agree to within ±70K. The origin of this trend is not clear. Luck & Heiter (2005) have studied the stars with M_V < 7.5 within 15 pc of the sun, but, unlike Allende Prieto et al., their atmospheric parameters were determined by requiring the abundance of iron to be independent of the excitation energy simultaneously with requiring that Fe I and Fe II give identical iron abundances. Our temperatures compare quite favorably with theirs with a zeropoint offset of 89K (our temperatures are cooler) and a scatter of ±108K, but no trend in the residuals. Finally, Valenti & Fischer (2005) have studied 1040 nearby F, G and K-type stars which have been observed in the Keck, Lick and AAT planet search programs. They have used high resolution spectra and a pipeline multivariate method to determine their basic physical parameters. Our temperature scales are virtually identical for the F and G-type stars, but cooler than T_{eff} = 5200K, their temperatures begin to systematically deviate from ours (our temperatures are cooler) with the mean deviation approaching 100K at 4800K. For stars with effective temperatures greater than 5200K, the scatter in the comparison of our temperatures with those of Valenti & Fischer is only ±81K, with a zeropoint difference of 14K (our temperatures are cooler).

In paper I we adjusted the zeropoints of our [M/H] determinations using well studied stars in the Cayrel de Strobel, Soubiran & Ralite (2001)

[Fe/H] catalog, and we have done the same in this paper. Table 3 lists these zeropoint corrections, which are generally quite small and similar in magnitude to those found in paper I with the exception of the K giants (see below).

It is of interest to compare the [M/H] scales for the CTIO and SO spectra. We find, for the 56 stars in common

[M/H]_{CTIO} − [M/H]_{SO} = 0.00 ± 0.08

where the quoted error is for a single point. Of course, the negligible zeropoint difference is not surprising, as these metallicities include the zeropoint corrections of table 3, but the quoted error can be used to estimate the internal precision of the [M/H] determinations. This is evidently on the order of ±0.06 dex. Once the zeropoints have been applied (the [M/H] values in Table 2 include these zeropoint adjustments), the agreement with mean values in the [Fe/H] catalog is excellent, with a scatter of ±0.09 dex. Comparing the [M/H] values in Table 2 with the Valenti & Fischer (2005) sample, however, we find an additional zeropoint difference of 0.07 dex (our values are more negative), but a scatter of only ±0.09 dex.

The method of determining the basic physical parameters for late G and K giants was essentially the same as described in paper I, although our improved method of applying a flux template at the midpoint of the fitting process (described above) appears to have significantly improved the quality of the fit for the K giants. Indeed, the zeropoint correction for the K giant [M/H] scale (see table 3) is considerably smaller than reported in paper I, and is now comparable to the corrections for the dwarf stars.

Figure 2 is a theoretical HR diagram based on results from paper I and this paper. Note the excellent match between the position of the giant branch and the isochrones, as well as an indication of an “edge” in the distribution of stars corresponding to the 1.8 Gyr isochrone. We will analyze this diagram in paper III for the complete sample.

5. Chromospheric Emission

All of the spectra obtained for this project include the Ca II K and H lines and thus can be used to obtain measures of the chromospheric emis-

Table 3 Zeropoint Corrections to [M/H] scale

Stellar Type CTIO SO

F and G dwarfs +0.02 +0.04 G and K dwarfs +0.07 +0.07 G and K giants +0.08 +0.06

Fig. 2.— An astrophysical HR diagram based on results reported in this paper and paper I. The isochrones, included for illustrative purposes, are from Lejeune & Schaerer (2001). The isochrones are labeled with the logarithm of the age (8.55 = 350 million years, 9.10 = 1.3 Gyr, 9.25 = 1.8 Gyr, 9.50 = 3.5 Gyr and 9.89 = 7.8 Gyr). The filled circles are for stars with [M/H] > −0.40, open circles for stars with [M/H] < −0.40.

sion via emission reversals in the cores of these very strong lines. This is an important measurement, as chromospheric emission can be an indication of the age of a star and/or its binary status. An age determination can be important for exoplanet searches, especially for both the nullinginterferometer and coronographic designs of the Terrestrial Planet Finder, because strong zodiacal light, scattered from a remnant protoplanetary disk, could mask weak planetary signals.

Paper I described in detail how we measure the chromospheric emission in our program stars. We follow the practice of the Mount Wilson chromospheric activity program (Baliunas et al. 1995) in measuring the fluxes in four bands; two of these bands, C_1 and C_2, are continuum bands located just shortward and longward of the K and H lines, and the K and H bands are centered on the cores of the K and H lines (see Fig 9 in paper I). Our K and H bands are 4Å wide, in contrast to the Mount Wilson 1Å bandpasses because of the lower resolution of our spectra. The chromospheric emission index is calculated, like the Mount Wilson index, with the equation

S = 5 K + H C_1 + C_2

Because the CTIO and SO spectra have different resolutions, there is a different instrumental system for each. The ultimate goal is to transform these instrumental systems on to the system of the Mount Wilson project, but to ensure homogeneity in the chromospheric indices reported in this series of papers, we first transform these two instrumental systems to the DSO18 instrumental system established in paper I. The DSO18 instrumental system (S_{18}) is then transformed to the Mount Wilson system (S_{MW}) using observations of a number of chromospheric activity “standards”—stars well observed by the Mount Wilson group and which, at least in their database ending in 1995, show no significant long term secular trends (see table 5 in paper I). This transformation from S_{18} to S_{MW} was derived in paper I.

To derive the transformations between S_{CTIO} and S_{18} and between S_{SO} and S_{18} we observed as many of the chromospheric “standard” stars mentioned in the above paragraph as possible from CTIO and SO. The resulting transformations are linear:

S_{18} = 0.949S_{CTIO} − 0.032 σ = 0.012 S_{18} = 0.904S_{SO} + 0.002 σ = 0.011

and are illustrated in Figure 3.

As explained in paper I, we have used the procedure of Noyes et al. (1984) to derive from S_{MW} the parameter log R^′_{HK} which is a measure of the chromospheric flux in the cores of the K and H lines. This parameter may be used to classify stars into the chromospheric activity categories “very inactive” (VI), “inactive” (I), “active” (A) and “very active” (VA) (see Fig 4). This parameter has been tablulated for stars in our sample with spectral types between F5 and M0 (see table 2). However, the reader should bear in mind that the transformation from S_{MW} to log R^′_{HK} becomes increasingly uncertain for stars with B−V > 1.2. In addition, this transformation is not well defined for B−V < 0.5. Thus, even though log R^′_{HK} is tabulated in table 2 for stars outside of this range, these values and the corresponding activity classifications should be treated with some caution. The distribution of this parameter with respect to metallicity is discussed in § 7.1, and that discussion is limited to stars with 0.5 < B−V < 1.2.

A brief note on the relationship between our spectral-classification notation for chromospheric activity (see § 3) and the classification into the activity classes VI, I, A and VA afforded by the log R^′_{HK} parameter is probably appropriate here. These two classification systems are generally in good agreement. For instance, nearly all of the “ke” and “kee” stars are either in the “A” (Active) or “VA” (Very Active) classes. However, the two systems are not redundant. The log R^′_{HK} classification uses information external to the spectrum, in particular, the B−V index and a model of the photospheric flux in the K-line. It is also not defined for late K and early M dwarfs, nor does it

Fig. 3.— Transformations from the CTIO and SO chromospheric emission instrumental systems to the DSO18 instrumental system of paper I.

Fig. 4.— Plot of the chromospheric flux parameter log R^′_{HK} vs. the B − V color. This diagram allows the classification of stars into the chromospheric activity categories “very inactive”, “inactive”, “active” and “very active”.

contain any information about emission in the hydrogen lines. The spectral classification notation, on the other hand, is self-sufficient; it may be used for M dwarfs and it also contains information on Balmer-line emission, which is not necessarily well correlated with emission in Ca II K (see Thatcher & Robinson 1993).

6. Notes on Astrophysically Interesting Stars

HIP 3961 = HD 5028: We were somewhat surprised to find that this metal-weak F6 star turns out to be in the chromospherically very active category. However, visual inspection of the spectrum verifies that the Ca II K & H lines are both shallow. It turns out that this star is both an X-ray source (Haberl et al. 2000) and a far-UV source (Bowyer et al. 1995).

HIP 2235 = HD 2454: An F5 dwarf with an over abundance of Strontium. Ba II 4554 also appears enhanced—see Tomkin et al. (1989). HIP 16846 = HD 22468 = V711 Tau: K2: Vn k. This well-known RS CVn variable shows strong emission in Ca II K & H with infilling in Hβ. The spectral lines appear broad.

HIP 29804 = HD 43848: This K2 subgiant shows a strong Swan band at λ4737.

HIP 30476 = HD 45289: From our spectral type, basic physical parameters and chromospheric activity measurements, this star appears to be a very close solar twin (see § 7.2).

HIP 59750 = HD 106516: Both the SO and the CTIO spectra agree that this metal-weak F9 dwarf is a chromospherically active star. The CTIO spectrum, obtained on December 14, 2002 gives log(R^′_{HK} ) = −4.158 (very active) and the SO spectrum, obtained on April 9, 2001 gives log(R^′_{HK} ) = −4.410 (active). This star is an Xray source, and may have been the source of the January 13, 1993 gamma-ray burst—see Shibata et al. (1997).

HIP 64478 = HD 114630: G0 Vp k. The entire spectrum of this chromospherically active star appears “veiled”. The resonance/low-excitation lines (such as Ca I 4226, Fe I 4046, etc.) are particularly weak, the cores of Ca II K & H are shallow, and Hβ appears slightly filled in. See a related discussion in § 7.1.

HIP 71908 = HD 128898: This well-known Sr- CrEu Ap star is also characterized by a broad Ca II K-line.

HIP 76550: This star shows peculiar morphology in the λ4780 MgH band (violet side weak), seen in both the CTIO and SO spectra.

HIP 96635 = HD 185181: This is a chromospherically active subgiant K2 star and thus a possible PMS star. Note that Koen & Eyer (2002) have found that this star is a variable from Hipparcos photometry, but were unable to determine the type of variability.

HIP 98470 = HD 189245: This chromospherically very active late F-type star is an extreme ultraviolet source, a variable star and a rapid rotator (86 km s^{−1}).

Also see notes on specific stars in § 7.1, and the notes to table 2.

7. Results and Discussion

7.1. Stellar Activity and [M/H]

In paper I we demonstrated that the chromospheric emission parameter log R^′_{HK} has a bimodal distribution (see Figure 12 of that paper). This is a manifestation of the well-known Vaughan- Preston Gap (Vaughan & Preston 1980). However, it turns out that this bimodality is a strong function of metallicity (see Figure 5); for stars with [M/H] > −0.20, the distribution is strongly bimodal (Fig 5c), but the distribution is strictly single-peaked for stars of lower metallicity (Fig 5b). This is perhaps not too surprising, as metalweak stars will, on the average, be older than metal-rich stars, and thus we should expect a smaller number of active metal-weak stars, but two things are remarkable: 1) the fact that there persists a tail of quite active stars even at quite low metallicities ([M/H] ≈ −0.50) and 2) the sudden change to a single-peaked distribution at [M/H]= −0.20. We also note that the low-metallicity peak is somewhat shifted towards less negative values of log R^′_{HK} (i.e. towards higher activity levels).

Let us consider this last point before we discuss points (1) and (2). The slight shift in the low metallicity peak towards higher activity levels can be understood as a metallicity effect on the fluxes in the four bands used in the calculation of the chromospheric activity parameters S_{MW} and

Fig. 5.— The distribution of the chromospheric activity parameter log R^′_{HK} for dwarf F, G and early K-stars as a function of metallicity. In (a), activity increases along the vertical axis, in (b) and (c) to the right. Panels (b) and (c) show histograms of the distribution of points in panel (a). Note that for stars with [M/H]> −0.2 the distribution is strongly bimodal, but it is single-peaked for [M/H]< −0.2. Also note that a tail of very active dwarf stars persists in the metal-weak distribution. Both of these points are discussed in § 7.1 log R^′_{HK} (see § 5). To illustrate this, we have calculated both of these parameters using synthetic spectra with T_{eff} = 5000K and log g = 4.5 with [M/H] ranging from −1.0 to 0.5 (see table 4). Note that the activity class of these synthetic spectra (which do not include chromospheres) changes from very inactive (VI) for the metal-rich spectra to inactive (I) for the metal-weak spectra. This suggests a need to update the procedure of Noyes et al. (1984) to calculate log R^′_{HK} by including a correction factor for metallicity, but it also helps to explain the shift in the low-metallicity peak towards higher activity levels and the fact that only a few of the metal-weak stars in table 2 have activity classes of VI. However, it does not help to explain the presence of an extended tail of very active stars visible in Fig 5b, which brings us back to point (1) above.

The nature of these “low-metallicity” chromospherically-active stars may be explored by considering some examples.

HD 9054 = HIP 6856 = CC Phe is a chromospherically active K2 dwarf (K2+ V k) with log R^′_{HK} = −4.263 (on the boundary between the Active and Very Active categories). We have calculated [M/H]= −0.66. This star is a strong X-ray source, and Torres et al. (2000) have found that this star is a member of a very young nearby association, HorA, in the vicinity of the active star ER Eri. In this context the metal-weak nature of this star is very difficult to understand.

HD 146464 = HIP 79958 = V371 Nor is a very active K3 dwarf (K3 V ke) which is not well studied. Its position coincides closely with 1RXS J161915.7-553023, an X-ray source. Kinematically, this star appears to be thin disk star (U, V, W = 3, 1, 1 km s^{−1})—all kinematics quoted in this paper are heliocentric space velocities in a right-handed coordinate system with U pointing toward the galactic center and are taken from Nordström et al. (2004)—but we have calculated [M/H]= −0.55.

Two BY Draconis variables from paper I are also found to have low metallicities. These stars are:

HD 45088 = HIP 30630 = OU Gem, which has a high eccentricity orbit (e = 0.15) and kinematics of a thin disk star: U, V, W = +9, −4, −11 km s^{−1}, but we found [M/H]= −0.83. Soderblom & Mayor

Table 4 Activity Class and Metallicity

[M/H] B−V S_{MW} log R^′_{HK} AC

0.50 0.99 0.125 -5.279 VI 0.00 0.92 0.125 -5.245 VI -0.50 0.87 0.134 -5.185 VI -1.00 0.84 0.159 -5.054 I

Note.—Note: VI represents the “Very Inactive” and I the “Inactive” chromospheric activity classes (see text).

(1993) list this star as a possible member of the UMa Group (age ≈ 0.3 Gyr).

HD 218738 = HIP 114379 = KZ And, which also has kinematics of a thin disk star: U, V, W = −8, −10, −3 km s^{−1}. We found [M/H]= −0.53.

These four stars are surprisingly metal-weak for active, low-velocity stars. Our metallicities for three of these four stars are in good agreement with those of the Geneva-Copenhagen group (Nordström et al. 2004) who base their metallicities on a calibration of the Strömgren m_1 index. Nordström et al. (2004) do not give a metallicity for HD 146464. Other less extreme examples may be found by examining table 2. This observation, that many chromospherically active K dwarfs have “low” metal abundances is not new. For instance, Rocha-Pinto & Maciel (1998) examined the log R^′_{HK} index for a sample of G and K dwarfs and found that many of the most active stars had low values of the Strömgren m_1 index, which measures line blanketing in the violet part of the spectrum. Giampapa, Worden & Gilliam (1979) observed solar active and quiescent regions with the Strömgren uvby system and found that the solar active regions are up to 35% more metal deficient than the quiescent regions, based on the m_1 index. Favata et al. (1997) also demonstrated the depression of the m_1 index for active K-stars, but obtained red spectra for a number of these stars and showed that these spectra gave normal (roughly solar) abundances. They suggested that the depression of the m_1 index is due to emission or infilling of the Hδ line which lies in the Strömgren v-band. However, a careful examination of the spectra of our four low-metallicity active K dwarfs does not show emission, or even infilling of the Hδ line (at least in ratio with nearby metallic lines), with the possible exception of HD 146464 which may show a slight infilling of the Hδ line. On the other hand, all of these stars show a marked weakening of the line spectrum in the blue-violet region (up to at least 4400Å) relative to solar-abundance chromospherically inactive stars of the same spectral types, easily apparent even on visual inspection (we did not use the MK K-dwarf standards for this comparison, as some of these standards are metal weak, while others are chromospherically active, and may show some veiling themselves). The veiling seems most pronounced in the Ca I 4226 line and in the vicinity of the CN 0,1 band with bandhead at 4216Å. Basri, Wilcots & Stout (1989), using high resolution spectra, have shown that the equivalent width of metallic lines in the blue-violet region can be reduced in highly active stars, which correlates well with what we see in our blue-violet spectra. Whether this infilling of the metallic lines is due to line emission or continuum emission is not clear at this point, but this phenomenon does seem to be the best explanation for the observed metallicity effect.

We note, however, that there are a few very active K dwarfs in our sample which do not seem to show a pronounced metallicity effect. For instance, HD 26354 (AG Dor), HD 111038 (LO Mus) and HD 220140 (V368 Cep) have K-line emission and log R^′_{HK} indices which place them in the very active category, but have, according to our determinations, metallicities that are only slightly subsolar. Both HD 26354 and HD 220140 have been classified as RS CVn binaries. LO Mus is not well studied, but appears to be a BY Draconis star (Kazarovets et al. 1997). Other less extreme examples can be found in table 2. HD 26354 does not show any veiling, and even has a slightly stronger CN band than normal K2 solar-metallicity dwarfs (its gravity, however, is consistent with it being a dwarf and not a subgiant). HD 220140 also has a gravity consistent with a dwarf classification. HD 111038 shows marginal veiling, and HD 220140 shows some veiling, especially in the far violet (just longwards of the K & H lines) and in Ca I 4226, which also appears slightly weak in HD 111038. To add to the mystery, however, the Geneva-Copenhagen group (Nordström et al. 2004) find, from their calibration of the Strömgren m_1 index, that these three stars are quite metalweak.

It is difficult to understand why some of these very active K dwarfs show a pronounced metallicity effect and veiling and others do not. Both groups contain active binary stars and both contain objects which are EUVE and X-ray sources. We speculate, however, that the chromospheres of these two groups may differ significantly. For instance, the “veiling” effect that is more prevalent in the metallicity-effect stars is largely seen in resonance or low-excitation lines of neutral metals in the violet region of the spectrum, such as Ca I 4226. The cores of such lines are formed in the temperature minimum region whereas the emission reversals in the Ca II K & H lines are formed higher in the chromosphere in G and K dwarfs. This may mean that the temperature structure and/or the density in the temperature minimum region is different in the metallicity-effect active K-dwarfs. Additional observations, to quantify and to determine the nature of the infilling of the metallic-line spectrum in the metallicity-effect objects, will be required to resolve this question.

We now consider point 2. The sudden change from bimodality to single-peaked behavior at [M/H]= −0.2 becomes even more pronounced when the metallicity effects discussed in the above paragraphs are taken into account, because many (although not all) of the active “low metallicity” dwarfs in the high activity tail in the [M/H] <

−0.2 distribution really belong at [M/H] > −0.2. Two possible exceptions are HD 9770, an active triple (quintuple?) system, which has kinematics typical of an old disk star (see Eggen 1962; Watson et al. 2001) and BF Lyn, a BY Dra variable with kinematics (U, V, W = −22, −51, −28 km s^{−1}) suggestive of a thick disk star. This sharp transition from bimodality to single-peaked behavior at [M/H] = −0.2 suggests that the cause of this phenomenon is not primarily age related, but rather is associated with some parameter necessary for the generation of an active chromosphere which is switched off at this divide. We expect this parameter has something to do with rotation or, more specifically, differential rotation, but we do not have sufficient data to speculate further.

7.2. Solar Analogues

In Table 5 we have, for the benefit of users who are interested in solar analogues and twins and exoplanet searches, extracted from Table 2 all those dwarf stars (a total of 61) which satisfy the following requirements: 1) Spectral types between G0 and G5, 2) log g > 4.20, 3) [M/H] > −0.10, 4) single or members of wide doubles. In this table we have further distinguished stars by those which have spectral types, basic physical parameters and activity levels which are close (*) and very close (**) to those of the sun. Indeed, those marked ** in the table can be considered solar twin candidates. We have also indicated in this table those which have known exoplanets, and those which are currently on the Keck, Lick & AAT Doppler planet-search program, according to Valenti & Fischer (2005).

7.3. Metallicity distribution of the Solar Neighborhood

Information regarding the star formation and the chemical enrichment history of the galactic disk can be derived from the metallicity distribution of the solar neighborhood. We have used data in table 2 of this paper and table 1 of paper I to plot a histogram of [M/H] for our sample of stars. This histogram, based on 1364 stars, appears in Figure 6.

It is clear that this distribution is basically Gaussian with an enhanced low metallicity tail, probably due to thick-disk stars, some “metallicity-

Table 5 Solar Analogues

HIP HD Notes

699. . . 361. . . * 1444. . . 1388. . . D 1954. . . 2071. . . *D 3578. . . 4392. . .

6455. . . 8406. . . *

Note.—Table 5 is presented in its entirety in the electronic edition of the Astronomical Journal. A portion is shown here for guidance regarding its form and content. Symbols in the notes column have the following meanings: *; A solar analogue with spectral type within 1 subclass of the sun. **; A candidate solar twin with spectral type, and physical parameters very similar to that of the sun. D; A star which is already in the Keck, Lick & AAT Doppler planet-search program (see Valenti & Fischer 2005). EP; A star with a known exoplanet.

effect” active K-stars (see §7.1) and even a few interloping halo stars (our sample, for instance, includes HD 19445, a well-studied halo star with [Fe/H]≈ −2). Taking a straight mean, we find ⟨[M/H]⟩ = −0.15 with a dispersion of 0.22 dex. This is in excellent agreement with the recent determination by the Geneva-Copenhagen survey (Nordström et al. 2004) (-0.14, σ = 0.19) and is also similar to one found for K-type giants by Girardi & Salaris (2001).

However, if one is interested in the metallicity distribution of the thin-disk population, thick disk and halo stars in the low metallicity tail must be removed by reference to kinematics. We will carry out this analysis in paper III where we will publish results for the remainder of our sample, but it is clear that the result will be close to the mode of the present distribution, i.e. [M/H]= −0.07, which is very similar to the result of Luck & Heiter (2005) who found ⟨[Fe/H]⟩ = −0.04 for a sample of 114 thin-disk stars within 15 parsecs of the sun.

8. Concluding Remarks

We have presented results for 1676 dwarf and giant stars within 40pc of the Sun including new, homogeneous spectral types, basic physical parameters, and measures of chromospheric activity. We will complete our study of the dwarf and giant stars earlier than M0 within 40pc in the third and final paper of this series. The goals of this project are to characterize the stellar population in the solar neighborhood and to provide data that will be useful in the selection of targets for the Space Interferometry Mission and the Terrestrial Planet Finder mission.

The data presented in this paper are currently available on the project’s Web site, and work is continuing on the remaining stars in the project.

This work has been carried out under contract with NASA/JPL (JPL contract 526270) and has been partially supported by grants from the Vatican Observatory and Appalachian State University. This research made use of the SIMBAD database, operated at CDS, Strasbourg, France. We would also like to thank Jean-Claude Mermilliod for his assistance in the compilation of photometry for our database, and his maintenance (with M. Mermilliod) of the web-based General Catalogue of Photometric Data (Mermilliod, Mermilliod & Hauck 1997) which has proved very useful in this research. Many thanks to Kelly Kluttz and Chris Jackolski, both of Appalachian State University for help in various aspects of this project.

REFERENCES

Allende Prieto, C., Barklem, P.S., Lambert, D.L.

& Cunha, K. 2004, A&A, 420, 183

Alonso, A., Arribas, S. & Martinez-Roger, C.

1996, A&A, 313, 873

Alonso, A., Arribas, S. & Martinez-Roger, C.

1999, A&AS, 140, 261

Baliunas, S.L. et al. 1995, ApJ, 438, 269

Basri, G., Wilcots, E. & Stout, N. 1989, PASP, 101, 528

Blackwell, D.E. & Lynas–Gray, A.E. 1994, A&A, 282, 899

Bowyer, S., Sasseen, T.P., Wu, X. & Lampton, M.

1995, ApJS, 96, 461

Cayrel de Strobel, G. , Soubiran, C. & Ralite, N.

2001, A&A, 373, 159

Eggen, O.J. 1962, Roy. Obs. Bull., 51

ESA. 1997, The Hipparcos and Tycho Catalogues (ESA SP-1200) (Noordwijk: ESA)

Favata, F., Micela, G., Sciortino, S. & Morale, F.

1997, A&A, 324, 998

Garrison, R.F. 1994, in ASP conf. Ser. 60, The MK Process at 50 Years, ed. C.J. Corbally, R.O. Gray & R.F. Garrison (San Francisco: ASP), 3

Giampapa, M.S., Worden, S.P. & Gilliam, L.B.

1979, ApJ, 229, 1143

Girardi, L. & Salaris, M. 2001, MNRAS, 323, 109

Gonzalez, G. 1999, MNRAS, 308, 447

Gorda, S.Yu. & Svechnikov, M.A. 1998, Astron.

Reports, 42, 793

Gray, R.O. 1989, AJ, 98, 1049

Gray, R.O. & Corbally, C.J. 1994, AJ, 107, 742

Gray, R.O., Corbally, C.J., Garrison, R.F., Mc- Fadden, M.T. & Robinson, P.E. 2003, AJ, 126, 2048 (Paper I).

Haberl, F., Filipović, M. D., Pietsch, W. & Kahabka, P. 2000, A&AS, 142, 41

Hamuy, M., Walker, A.R., Suntzeff, N.B., Gigoux, P., Heathcote, S.R. & Phillips, M.M. 1992, PASP, 104, 667

Henry, T.J., Walkowicz, L.M., Barto, T.C. & Golimowski, D.A. 2003, AJ, 123, 2002

Kazarovets, A.V., Samus, N.N., Durlevich, O.V.,Frolov, M.S., Antipin, S.V., Kireeva, N.N. & Pastukhova, E.N. 1997, IBVS #4659

Keenan, P.C.. 1984, in The MK Process and Stellar Classification, ed. R.F. Garrison (Toronto: David Dunlap Observatory)

Keenan, P.C. & McNeil, R.C. 1989, ApJS, 71, 245

Koen, C. & Eyer, L. 2002, MNRAS, 331, 45

Kurucz, R. L. 1993, CD–ROM 13, atlas9 Stellar Atmosphere Programs and 2 km/s Grid (Cambridge: Smithsonian Astrophys. Obs.)

Lejeune, T. & Schaerer, D. 2001, A&A, 366, 538

Luck, R.E. & Heiter, U. 2005, AJ, 129, 1063

Makarov, V.V & Kaplan, G.H. 2005, AJ, 129, 2420

Mermilliod, J.-C., Mermilliod, M. & Hauck, B.

1997, A&AS, 124, 349

Nordström, B., Mayor, M., Andersen, J., Holmberg, J., Pont, F., Jørgensen, B. R., Olsen, E. H., Udry, S. & Mowlavi, N. 2004, A&A, 418, 989 Noyes, R.W., Hartmann, L.W., Baliunas, S.L., Duncan, D.K. & Vaughan, A.H. 1984, ApJ, 279, 763 Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T. & Flannery, B.P. 1992, Numerical Recipes in C, 2nd Edition, (Cambridge: Cambridge University Press)

Rocha-Pinto, H.J. & Maciel, W.J. 1998, A&A, 339, 791

Shibata, R., Murakami, T., Ueda, Y., Yoshida, A., Tokanai, F., Otani, C., Kawai, N. & Hurley, K. 1997, ApJ, 486, 938

Sinachopoulos, D. 1989, A&AS, 81, 103

Soderblom, D.R. & Mayor, M. 1993, AJ, 105, 226

Thatcher, J.D. & Robinson, R.D. 1993, MNRAS, 262, 1

Tomkin, J., Lambert, D.L., Edvardsson, B., Gustafsson, B. & Nissen, P.E. 1989, A&A, 219, L15 Torres, C.A.O., Da Silva, L., Quast, G.R., De La Reza, R. & Jilinski, E. 2000, AJ, 120, 141

Valenti, J.A. & Fischer, D.A. 2005, ApJS, 159, 141

Vaughan, A.H. & Preston, G.W. 1980, PASP, 92, 385 Watson, L.C., Pritchard, J.D., Hearnshaw, P.M.

& Gilmore, A.C. 2001, MNRAS, 325, 143

This 2-column preprint was prepared with the AAS L^ATEX macros v5.2.

Fig. 6.— The histogram shows the metallicity distribution for stars in our sample in the solar neighborhood. Note the extended low-metallicity tail, composed mostly of stars from the thick disk.

Table 2 Spectral Types, Basic Physical Parameters and Chromospheric Indices

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

57 224789 K1 V · · · 4999 4.48 1.0 -0.17 · · · 0.377 -4.568 A · · · CTIO 194 225003 F1 V · · · 7043 4.07 2.0 -0.12 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 296 225118 G8.5 V · · · 5420 4.43 1.0 0.14 · · · 0.325 -4.570 A · · · SO 436 55 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.338 -4.901 I · · · CTIO 522 142 F7 V · · · 6257 3.99 2.7 -0.18 · · · 0.171 -4.853 I · · · CTIO 560 203 F3 Vn · · · 6715 3.85 1.1 -0.19 * · · · · · · · · · · · · SO 616 283 G9.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.162 -5.029 I · · · SO 669 361 G1 V · · · 5837 4.47 1.0 -0.10 · · · 0.188 -4.834 I · · · SO 738 · · · M0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 910 693 F8 V Fe−0.8 CH-0.5 · · · 6255 4.18 1.0 -0.31 · · · 0.180 -4.788 I · · · SO 934 750 K1 V · · · 5079 4.58 1.0 -0.24 · · · 0.338 -4.657 A · · · CTIO 948 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.205 -5.115 VI · · · CTIO 950 739 F5 V · · · 6548 4.30 2.0 -0.05 · · · 0.192 -4.715 A · · · SO 1031 870 K0 V · · · 5273 4.47 1.0 -0.16 · · · 0.214 -4.824 I · · · CTIO 1044 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.896 -4.840 I · · · CTIO 1083 · · · M0.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 1085 924 K2+ V (k) · · · 4946 4.60 1.0 -0.12 · · · 0.580 -4.417 A · · · CTIO 1292 1237 G8.5 V (k) · · · 5336 4.42 1.0 -0.04 · · · 0.354 -4.496 A · · · CTIO 1349 1273 G5 V Fe-1.2 CH-0.9 · · · 5693 4.53 1.0 -0.49 · · · 0.201 -4.802 I · · · CTIO 1382 1320 G2 V · · · 5731 4.54 1.0 -0.23 · · · 0.205 -4.779 I · · · CTIO 1444 1388 G0 V · · · 5927 4.36 1.0 -0.01 · · · 0.158 -4.985 I · · · SO 1546 · · · M0.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 1599 1581 F9.5 V · · · 5991 4.41 1.0 -0.23 · · · 0.177 -4.855 I · · · CTIO 1608 · · · M1+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 1768 1815 K2 V (k) · · · 4907 4.65 1.0 -0.37 · · · 0.350 -4.639 A · · · SO 1803 1835 G5 V CH-0.5 · · · 5756 4.40 1.0 0.13 · · · 0.299 -4.527 A · · · SO 1837 1910 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.883 -4.457 A · · · SO 1936 2025 K3 V · · · 4761 4.62 1.0 -0.32 · · · 0.219 -4.933 I · · · SO 1954 2071 G2 V · · · 5709 4.55 1.0 -0.10 · · · 0.173 -4.933 I · · · CTIO 1955 2070 G0 V · · · 5930 4.26 1.0 -0.16 · · · 0.166 -4.931 I · · · CTIO 2021 2151 G0 V · · · 5784 4.04 1.0 -0.23 · · · 0.155 -5.006 I · · · CTIO 2072 2262 A5 IVn · · · 7922 3.97 2.0 -0.07 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 2081 2261 K0.5 IIIb · · · 4436 2.53 1.0 -0.73 K · · · · · · · · · · · · CTIO 2235 2454 F5 V Sr * 6516 4.20 2.1 -0.26 · · · 0.285 -4.427 A · · · CTIO 2237 2475 F9 V Fe+0.5 · · · 5897 4.24 1.0 0.02 · · · 0.245 -4.609 A · · · SO 2247 -17 63 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.484 · · · · · · · · · SO 2663 3074A F9− V · · · 5851 4.14 1.0 -0.06 · · · 0.165 -4.951 I · · · SO 2663 3074B K0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 2711 3158 F6 V · · · 6428 4.20 2.0 -0.26 · · · 0.214 -4.635 A · · · CTIO 2743 3222 K2 V · · · 4928 4.55 1.0 -0.51 · · · 0.154 -5.082 I · · · CTIO 2790 3277 G8 V · · · 5490 4.44 1.0 -0.12 · · · 0.181 -4.919 I · · · CTIO 2802 3302 F5 V+ · · · 6503 4.03 2.1 -0.13 · · · 0.297 -4.407 A · · · CTIO 2941 3443 G7 V · · · 5480 4.28 1.0 -0.14 · · · 0.170 -4.961 I · · · SO 3053 4152 G9 V · · · 5376 4.25 1.0 -0.09 · · · 0.291 -4.608 A · · · CTIO 3170 3823 G0 V Fe-0.9 CH-0.4 · · · 6001 4.19 1.0 -0.35 · · · 0.173 -4.868 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

3185 3795 K0 V Fe-1.5 CH-1.3 · · · 5394 3.89 1.0 -0.46 · · · 0.134 -5.193 VI · · · SO 3236 3861 F8 V · · · 6264 4.30 1.0 0.04 · · · 0.212 -4.680 A · · · CTIO 3249 -13 116 K7- V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.978 -4.512 A · · · SO 3261 · · · K9 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.232 -4.882 I · · · SO 3337 4082 K1 V · · · 5065 4.50 1.0 -0.16 · · · 0.172 · · · · · · · · · CTIO 3340 4083 G9 IV-V · · · 5331 4.66 1.0 -0.12 · · · 0.170 · · · · · · · · · CTIO 3419 4128 G9 II-III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.145 · · · · · · · · · SO 3479 4208 G7 V Fe-1 CH-0.5 · · · 5683 4.53 1.0 -0.23 · · · 0.173 -4.924 I · · · SO 3497 4308 G6 V Fe-0.9 · · · 5746 4.47 1.0 -0.34 · · · 0.188 -4.853 I · · · CTIO 3505 4247 F3 V Fe−1 · · · 6903 4.13 2.0 -0.37 * · · · · · · · · · · · · SO 3559 4307 G0 V · · · 5784 4.11 1.0 -0.40 · · · 0.147 -5.061 I · · · SO 3578 4392 G4 V · · · 5735 4.44 1.0 0.08 · · · 0.170 -4.951 I · · · CTIO 3583 4391 G5 V Fe-0.8 · · · 5772 4.50 1.0 -0.22 · · · 0.236 -4.669 A · · · CTIO 3588 4378AB K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.940 -4.739 A · · · CTIO 3765 4628 K2.5 V · · · 4916 4.60 1.0 -0.34 · · · 0.182 -4.987 I · · · CTIO 3850 4747 G9 V · · · 5354 4.55 1.0 -0.16 · · · 0.210 -4.829 I · · · SO 3879 4838 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.197 -4.470 A · · · CTIO 3961 5028 F6 V Fe-0.4 · · · 6472 4.31 2.0 -0.36 · · · 0.448 -4.165 VA * CTIO 4022 4967 K7- V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.357 -4.628 A · · · SO 4024 4972 K3.5 IV-V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.388 -4.854 I · · · SO 4148 5133 K2.5 V (k) · · · 4822 4.55 1.0 -0.21 · · · 0.313 -4.751 I · · · SO 4189 A M1- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 4189 B M2+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 4353 5425 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.574 -4.791 I · · · SO 4473 5633 K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.077 -4.744 A · · · CTIO 4569 · · · M3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 4691 · · · K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.473 -4.796 I · · · SO 4855 6156 G9 V * 5144 4.42 1.0 -0.17 · · · 0.287 -4.657 A · · · SO 4855 6156B K0 V + K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.343 · · · · · · · · · SO 5027 6378 K5+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.835 -4.676 A · · · SO 5224 6673 K2.5 V · · · 4838 4.62 1.0 -0.31 · · · 0.214 -4.935 I · · · CTIO 5260 · · · K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.938 -4.643 A · · · CTIO 5280 6735 F9 V · · · 6042 4.39 1.0 -0.21 · · · 0.188 -4.799 I · · · CTIO 5346 6763 F2 V · · · 6893 3.85 1.6 -0.18 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 5364 6805 K1 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.154 · · · · · · · · · SO 5373 6838 K0− V (k) · · · 5149 4.57 1.0 -0.13 · · · 0.578 -4.333 A · · · SO 5496 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 5529 7199 K1 IV · · · 5003 4.28 1.0 0.29 · · · 0.179 -4.982 I · · · CTIO 5663 7279 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.181 -4.656 A · · · SO 5806 7449 F9.5 V · · · 6004 4.46 1.0 -0.26 · · · 0.190 -4.790 I · · · CTIO 5842 7693 K2+ V (k) · · · 4799 4.29 1.0 0.06 · · · 0.530 -4.580 A · · · CTIO 5862 7570 F9 V Fe+0.4 · · · 6069 4.30 1.0 0.02 · · · 0.177 -4.861 I · · · CTIO 5896 7788 F5 V · · · 6505 3.97 2.5 -0.07 · · · 0.341 -4.335 A · · · CTIO 5896 7788B K1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.468 · · · · · · · · · CTIO 5938 7661 G9 V (k) · · · 5350 4.45 1.0 -0.10 · · · 0.378 -4.459 A · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs 6005 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 6037 7808 K4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.214 -5.019 I · · · SO 6177 8049 K2 V (k) · · · 4941 4.52 1.0 -0.19 · · · 0.769 -4.246 A · · · CTIO 6206 8076 G1 V · · · 5834 4.42 1.0 -0.10 · · · 0.231 -4.672 A · · · CTIO 6273 8129 G7 V · · · 5507 4.50 1.0 -0.21 · · · 0.178 -4.915 I · · · SO 6276 -12 243 G9 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.513 · · · · · · · · · SO 6351 · · · M0 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.884 -4.954 I · · · CTIO 6390 8326 K3- V · · · 4805 4.50 1.0 0.04 · · · 0.302 -4.805 I · · · SO 6414 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.274 -4.655 A · · · CTIO 6455 8406 G3 V · · · 5752 4.52 1.0 -0.03 · · · 0.195 -4.822 I · · · SO 6456 8389 K0 V CN+2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.178 -5.013 I · · · SO 6567 · · · M0.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 6626 · · · K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.826 -4.697 A · · · CTIO 6693 8821 G8 V Fe+0.6 · · · 5344 4.33 1.0 -0.13 · · · 0.224 -4.774 I · · · CTIO 6748 8829 F0.5 V · · · 7089 3.91 2.0 -0.21 · · · · · · · · · · · · · · · SO 6856 9054 K2+ V k · · · 4720 4.61 1.0 -0.66 · · · 0.911 -4.263 A · · · CTIO 7018 9246 K2.5 V · · · 5007 4.67 1.0 -0.58 · · · 0.219 -4.864 I · · · SO 7058 · · · K5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.485 -4.881 I · · · CTIO 7170 · · · M1.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 7228 · · · K5− V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.556 -4.821 I · · · SO 7235 9540 G8.5 V · · · 5428 4.52 1.0 -0.05 · · · 0.228 -4.774 I · · · SO 7254 9619 K0.5 V+ · · · 5188 4.26 1.0 0.01 · · · 0.241 -4.768 I · · · CTIO 7276 9562 G1 V · · · 5830 4.00 1.0 0.10 · · · 0.139 -5.147 VI · · · CTIO 7357 9670 F9 V Fe-0.5 · · · 6160 4.31 1.0 -0.25 · · · 0.177 -4.831 I · · · CTIO 7372 9770 K2 V (k) · · · 4733 4.24 1.0 -0.85 · · · 0.662 -4.354 A · · · SO 7396 9796 K0− V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.190 -4.906 I · · · SO 7404 9782 F9 V · · · 5995 4.39 1.0 -0.03 · · · 0.168 -4.913 I · · · SO 7443 9895 F5 V Fe-0.7 · · · 6588 4.25 2.0 -0.27 · · · 0.328 -4.317 A · · · CTIO 7539 10002 G9 V · · · 5319 4.39 1.0 0.26 · · · 0.151 -5.091 I · · · SO 7580 10009 F8.5 V Fe-0.5 · · · 6162 4.14 1.0 -0.18 · · · 0.199 -4.729 A · · · CTIO/SO 7599 10180 G1 V · · · 5793 4.31 1.0 -0.15 · · · 0.182 -4.866 I · · · CTIO 7601 10800 G0+ V · · · 5782 4.13 1.0 -0.11 · · · 0.252 -4.611 A · · · CTIO 7687 10166 G9 V · · · 5500 4.81 1.0 0.07 · · · 0.197 -4.883 I · · · SO 7751 10360 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.211 -4.899 I · · · CTIO 7751 10361 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.225 -4.839 I · · · CTIO 7776 · · · M1 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 7822 10370 G5 V · · · 5612 4.48 1.0 -0.03 · · · 0.170 -4.961 I · · · SO 7829 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.915 -4.685 A · · · CTIO 7916 10453 F6 V Fe-1 CH-0.5 · · · 6457 4.04 1.4 -0.34 · · · 0.271 -4.454 A · · · SO 7978 10647 F9 V · · · 6126 4.38 1.0 -0.09 · · · 0.217 -4.675 A · · · CTIO 7981 10476 K1 V · · · 5155 4.48 1.0 0.03 · · · 0.151 -5.092 I · · · CTIO 8008 · · · M0.5+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 8039 10611 K0− V (k) · · · 5151 4.49 1.0 0.06 · · · 0.459 -4.457 A · · · SO 8102 10700 G8.5 V · · · 5358 4.57 1.0 -0.40 · · · 0.152 -5.065 I · · · CTIO/SO 8195 · · · M0 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.235 -4.595 A · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

8209 10830 F2 V · · · 6740 3.83 2.0 -0.23 · · · · · · · · · · · · · · · SO 8224 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.595 -4.727 A · · · CTIO 8346 11020 G9 V · · · 5250 4.68 1.0 -0.27 · · · 0.147 -5.105 VI · · · SO 8361 -13 321 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.505 -4.815 I · · · SO 8453 · · · K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.305 -4.677 A · · · CTIO 8514 11262 F9 V Fe-0.5 · · · 6175 4.35 1.0 -0.33 · · · 0.244 -4.571 A · · · CTIO 8701 12110 K2 V · · · 4979 4.63 1.0 -0.38 · · · 0.241 -4.834 I · · · CTIO 8768 11507 K9 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.232 -4.610 A · · · SO 8881 11683 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.435 -4.530 A · · · SO 8987 11938 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.935 -4.513 A · · · CTIO 9007 11937 G9 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.170 -5.011 I · · · CTIO 9044 12058 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.089 -4.478 A · · · CTIO 9085 12042 F8.5 Fe-0.7 · · · 6273 4.25 2.0 -0.41 · · · 0.205 -4.681 A · · · CTIO 9094 11964 G9 V CN+1 · · · 5224 3.88 1.0 0.10 · · · 0.130 -5.209 VI · · · SO 9187 · · · K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.579 -4.905 I · · · CTIO 9236 12311 F0 IV · · · 7201 3.37 2.3 0.02 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 9381 12387 G5 V Fe-0.8 CH-0.7 · · · 5729 4.34 1.0 -0.23 · · · 0.179 -4.896 I · · · CTIO 9398 · · · K5.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.507 -4.861 I · · · CTIO 9553 12617 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.488 -4.646 A · · · CTIO 9692 12754 F8.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.200 -4.751 I · · · SO 9711 · · · A3 I * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 9716 12786 G9.5 V (k) · · · 5209 4.53 1.0 -0.03 · · · 0.391 -4.517 A · · · SO 9749 · · · M1+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 9786 · · · M2.5+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 10037 -17 400 K9 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.122 -4.894 I · · · SO 10072 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 10138 13445 K1 V · · · 5129 4.51 1.0 -0.27 · · · 0.241 -4.768 I · · · CTIO 10191 13513 K8 V k * · · · · · · · · · · · · · · · 1.644 -4.757 I · · · CTIO 13513C M1 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 10301 13808 K2 V · · · 5034 4.50 1.0 -0.11 · · · 0.170 -5.026 I · · · CTIO 10312 · · · K9 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.897 -4.736 A · · · SO 10370 · · · M1 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 10395 · · · M2 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 10421 13949 K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.016 -4.738 A · · · CTIO 10542 14001 K3+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.571 -4.590 A · · · SO 10617 · · · M3 V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 10712 · · · M1.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 10798 14412 G8 V · · · 5423 4.63 1.0 -0.37 · · · 0.164 -4.997 I · · · SO 10812 · · · M2.5+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 10842 14747 G7 V Fe-0.9 · · · 5556 4.48 1.0 -0.39 · · · 0.182 -4.889 I · · · CTIO 10864 14526 K2+ V (k) · · · 4933 4.28 1.0 -0.13 · · · 0.488 -4.499 A · · · SO 10874 · · · K6+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.322 -5.014 I · · · CTIO 10925 14629 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.603 -4.566 A · · · CTIO 10938 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.022 · · · · · · · · · CTIO 10977 14680 K2+ V · · · 4883 4.54 1.0 -0.26 · · · 0.287 -4.771 I · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

11029 14691 F3 V(n) · · · 6806 3.91 1.9 -0.18 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 11072 14802 G0 V · · · 5854 4.06 1.0 -0.08 · · · 0.158 -4.985 I · · · SO 11231 15064 G1 V · · · 5753 4.10 1.0 -0.01 · · · 0.170 -4.940 I · · · CTIO 11323 · · · F6 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.172 -4.801 I · · · SO 11324 15146 F5.5 V Fe-0.6 CH-0.4 · · · 6248 3.01 2.0 -0.39 * 0.233 -4.598 A · · · SO 11439 · · · M2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 11565 15468 K4.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.854 -4.552 A · · · SO 11739 -20 470 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.129 · · · · · · · · · SO 11759 15767 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.452 -4.573 A · · · SO 11783 15798 F5− V · · · 6502 4.02 2.0 -0.19 · · · 0.197 -4.684 A · · · SO 11852 16348 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.507 -4.658 A · · · CTIO 11877 16077 G9 V Fe+0.4 · · · 5146 4.35 1.0 -0.21 · · · 0.344 -4.566 A · · · CTIO 11964 16157 K8 V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.288 -3.997 VA * CTIO 12109 16280 K3.5 V (k) · · · 4582 4.70 1.0 -0.25 · · · 0.432 -4.761 I · · · SO 12110 16270 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.879 -4.459 A · · · SO 12114 16160 K3 V · · · 4726 4.58 1.0 -0.14 · · · 0.153 -5.153 VI · · · CTIO 12119 16297 G9 V · · · 5446 4.48 1.0 0.11 · · · 0.223 -4.788 I · · · SO 12144 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 12156 · · · K7- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.567 -4.629 A · · · CTIO 12186 16417 G1 V · · · 5745 4.11 1.0 0.00 · · · 0.146 -5.093 I · · · SO 12261 · · · M3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 12288 16538 F6 V Fe-0.7 CH-0.4 · · · 6253 3.47 2.0 -0.41 · · · 0.175 -4.807 I · · · SO 12390 16620 F5 V · · · 6516 4.02 2.0 -0.25 · · · 0.219 -4.606 A · · · SO 12413 16754 A1 Vb · · · 9132 4.11 2.0 -0.06 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 12426 · · · K8 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.038 -4.621 A · · · CTIO 12444 16673 F8 V Fe-0.4 · · · 6253 4.14 2.2 -0.20 · · · 0.282 -4.473 A · · · CTIO 12653 17051 F9 V Fe+0.3 · · · 6080 4.35 1.0 0.00 · · · 0.234 -4.625 A · · · CTIO 12723 17155 K4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.210 -5.066 I · · · CTIO 12837 17207 F7 V · · · 6246 4.37 1.0 -0.10 · · · 0.260 -4.526 A · · · SO 12843 17206 F6 V · · · 6378 4.06 2.0 -0.02 · · · 0.253 -4.524 A · · · SO 13008 17438 F5 V Fe-1.2 CH-0.8 · · · 6721 4.25 2.0 -0.34 · · · 0.428 -4.161 VA * SO 13363 17926 F6 V · · · 6351 4.30 2.0 -0.16 · · · 0.175 -4.807 I · · · SO 13388 17970 K2 V · · · 5036 4.49 1.0 -0.41 · · · 0.145 -5.122 VI · · · SO 13402 17925 K1.5 V (k) · · · 5056 4.48 1.0 0.08 · · · 0.578 -4.357 A · · · CTIO/SO 13513 18168 K2+ V (k) · · · 4820 4.41 1.0 -0.13 · · · 0.585 -4.438 A · · · SO 13594 18194 G9 V · · · 5440 4.57 1.0 -0.24 · · · 0.184 -4.903 I · · · CTIO 13610 · · · M2+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 13754 18599 K2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.537 -4.416 A · · · CTIO 13769 18445 K3− V (k) · · · 4755 4.33 1.0 -0.09 · · · 0.337 -4.738 A · · · SO 13772 18455 K2 V · · · 5030 4.33 1.0 -0.15 · · · 0.230 -4.834 I · · · SO 13790 · · · K5+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.155 -4.601 A · · · SO 13841 · · · K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.560 -4.737 A · · · CTIO 18622 A3 IV-V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 13886 · · · K6+ V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.868 -4.599 A · · · CTIO 13902 18709 G0 V Fe-0.4 · · · 5877 4.37 1.0 -0.35 · · · 0.173 -4.886 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

13942 18692 F4 V · · · 6754 4.05 2.0 0.02 · · · · · · · · · · · · · · · SO 14086 18907 K2 V Fe-1.3 CH-0.8 · · · 5056 3.67 1.0 -0.72 · · · 0.128 -5.230 VI · · · SO 14146 18978 A3 IV-V · · · 8045 3.93 2.0 -0.21 · · · · · · · · · · · · · · · SO 14165 · · · M2.5 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 14223 · · · K6.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.943 · · · · · · · · · CTIO 14239 · · · M0 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 14501 19467 G1 V · · · 5734 4.33 1.0 -0.10 · · · 0.164 -4.974 I · · · SO 14555 · · · M0 V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 14559 · · · F9− V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.184 · · · · · · · · · SO 14568 · · · K9: V ke comp · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.826 -4.140 VA * SO 14574 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.244 · · · · · · · · · CTIO 14587 19819 K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.946 -4.655 A · · · CTIO 14589 · · · K9 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.401 · · · · · · · · · SO 14623 19632 G5 V · · · 5644 4.41 1.0 0.07 · · · 0.328 -4.484 A · · · SO 14665 · · · M0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.043 -4.996 I · · · CTIO 14813 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 14879 20010 F6 V · · · 6258 3.81 2.0 -0.19 · · · 0.162 -4.901 I · · · SO 14964 20201 F9.5 V · · · 6014 4.40 1.0 0.02 · · · 0.158 -4.969 I · · · CTIO 15095 20280 K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.216 -4.594 A · · · CTIO/SO 15131 20407 G5 V Fe-1.2 CH-1 · · · 5891 4.49 1.0 -0.54 · · · 0.207 -4.734 A · · · CTIO 15197 20320 kA4hA9mA9 V · · · 7680 3.94 2.0 0.04 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 15201 21024 F5 IV-V · · · 6592 4.13 2.3 -0.08 · · · 0.244 -4.523 A · · · CTIO 15244 20395 F5 V Fe-0.7 CH-0.5 · · · 6675 4.22 2.0 -0.20 · · · 0.282 -4.408 A · · · CTIO/SO 15286 20492 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.356 -4.877 I · · · SO 15312 · · · M1.5+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 15330 20766 G2 V · · · 5752 4.54 1.0 -0.29 · · · 0.229 -4.693 A · · · CTIO 15360 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 15371 20807 G0 V · · · 5848 4.50 1.0 -0.35 · · · 0.186 -4.827 I · · · CTIO 15411 20631 F2 V · · · 6865 3.79 2.0 -0.24 · · · · · · · · · · · · · · · SO 15439 · · · M2+ V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 15510 20794 G8 V · · · 5478 4.48 1.0 -0.36 · · · 0.163 -4.998 I · · · CTIO 15526 20781 G9.5 V · · · 5204 4.51 1.0 -0.20 · · · 0.155 -5.069 I · · · SO 15527 20782 G1.5 V · · · 5750 4.36 1.0 -0.11 · · · 0.167 -4.948 I · · · SO 15539 20916 K0 V · · · 5321 4.50 1.0 -0.10 · · · 0.161 -5.029 I · · · CTIO 15689 · · · F5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.184 · · · · · · · · · SO 15725 21021 K4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.265 -4.982 I · · · CTIO 15771 · · · K8 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.845 -4.649 A · · · CTIO 15774 21209 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.367 -4.848 I · · · CTIO 15799 21175 K1 V · · · 5045 4.43 1.0 -0.09 · · · 0.249 -4.773 I · · · CTIO 15968 21722 F5 V · · · 6671 4.12 2.2 -0.01 · · · 0.260 -4.460 A · · · CTIO 15973 · · · M0.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 16012 21411 G8 V · · · 5452 4.52 1.0 -0.20 · · · 0.192 -4.865 I · · · CTIO 16069 21749 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.572 -4.744 A · · · CTIO 16085 21693 G9 IV-V · · · 5342 4.43 1.0 -0.01 · · · 0.160 -5.028 I · · · CTIO 16094 · · · K3- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.325 -4.769 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

16134 21531 K6 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.864 -4.569 A · · · SO 16245 22001 F3 V · · · 6629 3.86 1.6 -0.29 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 16247 21703 K3 V k Fe+0.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.776 -4.071 VA * SO 16310 21899 F7 V · · · 6308 3.99 2.7 -0.18 · · · 0.186 -4.759 I · · · CTIO 16365 21938 G0 V · · · 5832 4.46 1.0 -0.54 · · · 0.175 -4.877 I · · · CTIO 16536 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 16537 22049 K2 V (k) · · · 4999 4.53 1.0 -0.15 · · · 0.371 -4.598 A · · · CTIO 16711 22496 K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.467 -4.626 A · · · CTIO 16846 22468 K2: Vn k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.934 -3.841 VA * CTIO 17096 23079 F9.5 V · · · 5987 4.37 1.0 -0.12 · · · 0.171 -4.890 I · · · CTIO 17157 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.803 -4.472 A · · · CTIO 17255 23295 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.437 -4.801 I · · · CTIO 17264 23472 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.241 -4.962 I · · · CTIO 17265 23065 G9- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.150 -5.084 I · · · SO 17298 23308 F7 V · · · 6251 3.99 2.0 -0.18 · · · 0.297 -4.440 A · · · CTIO 17346 · · · K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.593 -4.729 A · · · SO 17364 23456 F9 V Fe-0.8 CH-0.5 · · · 6247 4.24 2.0 -0.29 · · · 0.199 -4.719 A · · · CTIO 17365 -13 718 K7− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.372 · · · · · · · · · SO 17378 23249 K1 III-IV · · · 4866 3.54 1.0 -0.21 K · · · · · · · · · · · · CTIO 17420 23356 K2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.274 -4.807 I · · · SO 17439 23484 K2 V (k) · · · 5067 4.45 1.0 0.01 · · · 0.412 -4.534 A · · · CTIO 17440 23817 K2 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.180 · · · · · · · · · CTIO 17544 23588 K3+ V (k) · · · 4607 4.50 1.0 -0.42 · · · 0.523 -4.600 A · · · SO 17651 23754 F5 IV-V · · · 6631 4.06 2.0 0.00 · · · 0.192 -4.684 A · · · SO 17689 23856 F6+ V · · · 6245 4.00 1.0 -0.21 · · · 0.178 -4.810 I · · · SO 17852 24045 G8 V · · · 5419 4.56 1.0 -0.07 · · · 0.319 -4.555 A · · · SO 17956 · · · K5- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.736 -4.780 I · · · SO 17978 24331 K2.5 V · · · 4844 4.62 1.0 -0.32 · · · 0.199 -4.959 I · · · CTIO 18115 · · · M2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 18180 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 18343 25120 K1 V (k) · · · 5090 4.55 1.0 -0.14 · · · 0.377 -4.557 A · · · CTIO 18432 24892 K0 V Fe-1.2 CH-0.9 · · · 5323 3.91 1.0 -0.42 · · · 0.141 -5.143 VI · · · SO 18450 25004 K6 V (k) * · · · · · · · · · · · · · · · 1.436 -4.473 A · · · CTIO 18527 25015 K2 V (k) Fe-0.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.531 -4.446 A · · · SO 18538 25105 K0.5 V · · · 5284 4.50 1.0 -0.08 · · · 0.207 -4.838 I · · · CTIO 18844 25874 G2 V · · · 5747 4.39 1.0 -0.02 · · · 0.170 -4.947 I · · · CTIO 18907 25490 A0.5 Va · · · 9017 3.87 2.0 -0.24 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 18993 25621 F6 V · · · 6249 3.67 2.9 -0.20 · · · 0.190 -4.754 I · · · CTIO 19233 26491 G1 V · · · 5752 4.37 1.0 -0.30 · · · 0.179 -4.889 I · · · CTIO 19248 26354 K2 IV-V k · · · 4851 4.41 1.0 -0.10 · · · 1.193 -4.127 VA * CTIO 19333 · · · K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.262 -4.529 A · · · CTIO 19510 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.125 -4.725 A · · · SO 19587 26574 F0 III · · · 6963 3.39 2.4 -0.01 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 19719 26690 F2 V · · · 6820 3.92 2.0 -0.15 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 19747 26967 K2 III · · · 4501 2.53 1.0 -0.40 K · · · · · · · · · · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

19849 26965 K0.5 V · · · 5124 4.53 1.0 -0.28 · · · 0.151 -5.087 I · · · CTIO 19859 26923 G0 V CH-0.4 · · · 5999 4.45 1.0 -0.11 · · · 0.274 -4.521 A · · · CTIO 19884 27274 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.371 -4.905 I · · · CTIO 19893 27290 F1 V · · · 7060 3.97 2.3 -0.13 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 19921 27442 K2 III · · · 4630 2.93 1.0 0.16 K · · · · · · · · · · · · CTIO 19948 · · · M1.5+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 20048 27426 K3 V (k) · · · 4656 4.34 1.0 -0.19 · · · 0.788 -4.477 A · · · CTIO 20093 -10 887 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.534 · · · · · · · · · SO 20232 -15 767 K5− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.247 -4.518 A · · · SO 20240 -09 872 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.048 -4.462 A · · · SO 20302 · · · K7 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.246 -4.564 A · · · CTIO 20338 · · · K9 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.537 -3.916 VA * SO 20342 27701 K2.5 V · · · 4794 4.40 1.0 -0.27 · · · 0.204 -4.971 I · · · SO 20552 28255A G1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.199 · · · · · · · · · CTIO 20552 28255B G6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.209 · · · · · · · · · CTIO 20630 28246 F5.5 V · · · 6539 4.19 2.1 -0.10 · · · 0.265 -4.479 A · · · CTIO 20723 28185 G6.5 IV-V · · · 5497 4.33 1.0 0.08 · · · 0.170 -4.975 I · · · SO 20737 28287 G9.5 V (k) · · · 5028 4.55 1.0 -0.25 · · · 0.626 -4.295 A · · · SO 20781 28454 F5.5 V · · · 6468 4.19 2.0 -0.24 · · · 0.205 -4.668 A · · · CTIO 20968 · · · F9.5 V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.147 -5.083 I · · · CTIO 21086 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 21172 28821 G3 V · · · 5659 4.40 1.0 -0.19 · · · 0.166 -4.970 I · · · CTIO 21222 · · · K7 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.713 -4.651 A · · · SO 21223 29086 K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.699 -4.440 A · · · CTIO 21248 29085 K0 III-IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.131 · · · · · · · · · SO 21284 29220 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.892 -4.517 A · · · CTIO 21327 29231 G9 V · · · 5353 4.42 1.0 0.04 · · · 0.217 -4.815 I · · · SO 21421 29139 K5 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.126 · · · · · · · · · SO 21489 -15 820 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.666 · · · · · · · · · SO 21539 · · · K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.557 -4.558 A · · · CTIO 21594 29503 K1 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.141 · · · · · · · · · SO 21731 30306 G9 V · · · 5393 4.26 1.0 0.08 · · · 0.150 -5.083 I · · · CTIO 21733 · · · M0.5 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 21756 30003AB G5 V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.183 · · · · · · · · · CTIO 21770 29875 F2 V · · · 6991 4.01 2.0 -0.10 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 21861 29992 F3 V · · · 6666 3.63 2.0 -0.12 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 21865 29985 K6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.657 -4.797 I · · · CTIO 21934 · · · K5- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.676 -4.785 I · · · CTIO 21960 30278 G9 V · · · 5369 4.45 1.0 -0.24 · · · 0.165 -5.001 I · · · CTIO 22059 · · · K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.474 -4.564 A · · · CTIO 22121 30440 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.630 -4.431 A · · · CTIO 22122 30501 K2 V · · · 5042 4.48 1.0 -0.09 · · · 0.271 -4.762 I · · · CTIO 22175 30286 G5 V Fe-0.4 · · · 5595 4.54 1.0 -0.19 · · · 0.194 -4.837 I · · · CTIO 22221 30311 F9.5 V · · · 6068 4.39 1.0 -0.03 · · · 0.279 -4.502 A · · · CTIO 22263 30495 G1.5 V CH-0.5 · · · 5758 4.46 1.0 -0.07 · · · 0.252 -4.624 A · · · CTIO/SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

22281 30670 K3- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.541 -4.529 A · · · CTIO 22288 30523 K5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.265 -4.413 A · · · SO 22431 31027AB K1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.211 -4.866 I · · · CTIO 22439 30743 F6 V Fe-0.9 CH-0.5 · · · 6471 4.04 2.0 -0.39 · · · 0.245 -4.533 A · · · SO 22531 31203 F1 V Fe-0.4 · · · 7129 3.96 2.5 -0.28 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 22534 31204 F5 V · · · 6510 4.17 2.4 -0.17 · · · 0.327 · · · · · · · · · CTIO 22562 31261 K2 V (k) · · · 5002 4.53 1.0 -0.13 · · · 0.319 -4.686 A · · · CTIO 22602 31143 K0- V · · · 5330 4.46 1.0 -0.13 · · · 0.192 -4.890 I · · · CTIO 22646 33214 K2 IV-V · · · 4999 4.47 1.0 0.06 · · · 0.249 -4.816 I · · · CTIO 22717 31975 F9 V Fe-0.5 · · · 6207 4.24 1.0 -0.09 · · · 0.170 -4.863 I · · · CTIO 22787 31392 G9 V · · · 5265 4.46 1.0 -0.13 · · · 0.238 -4.762 I · · · SO 22844 31746 F5 V · · · 6522 4.23 2.0 -0.27 · · · 0.331 -4.330 A · · · CTIO 22905 31527 G0 V · · · 5836 4.42 1.0 -0.28 · · · 0.178 -4.871 I · · · SO 22907 31560 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.531 -4.683 A · · · SO 22919 31412 F9.5 V · · · 6058 4.35 1.0 -0.08 · · · 0.181 -4.830 I · · · CTIO 23208 31985 K5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.423 -4.427 A · · · SO 23248 32223 K0.5 V · · · 5212 4.58 1.0 -0.30 · · · 0.170 -4.995 I · · · CTIO 23309 · · · K8 V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7.636 -3.893 VA * CTIO 23437 32778 G7 V Fe-1.4 CH-1.2 · · · 5749 4.55 1.0 -0.56 · · · 0.182 -4.870 I · · · CTIO 23482 32743 F5 V · · · 6624 4.16 2.0 -0.05 · · · 0.246 -4.502 A · · · CTIO 23512 · · · M3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 23516 · · · K6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.901 -4.790 I · · · SO 23555 32820 F8 V · · · 6240 4.27 1.0 0.02 · · · 0.177 -4.831 I · · · CTIO 23693 33262 F9 V Fe-0.5 · · · 6246 4.28 2.0 -0.16 · · · 0.331 -4.373 A · · · CTIO 23708 · · · K7 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.188 -4 .575 A · · · CTIO 23776 34297 G8 V Fe-1.6 CH-1.2 · · · 5666 4.25 1.0 -0.47 · · · 0.179 -4.891 I · · · CTIO 23818 33095 G1 V · · · 5745 4.06 1.0 -0.05 · · · 0.164 -4.974 I · · · SO 23831 33093 G0 IV · · · 5768 3.40 1.0 -0.08 · · · 0.145 -5.085 I · · · SO 24162 33608 F5.5 IV-V · · · 6500 4.01 2.1 0.00 · · · 0.271 -4.466 A · · · CTIO 24205 33636 G0 V CH-0.3 · · · 5955 4.46 1.0 -0.16 · · · 0.184 -4.830 I · · · CTIO 24210 33725 G9 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.175 -4.972 I · · · SO 24419 34101 G7 V · · · 5498 4.38 1.0 -0.09 · · · 0.172 -4.956 I · · · SO 24523 · · · K6+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.792 -4.781 I · · · CTIO 24526 34540 G6 IV · · · 5309 3.50 1.0 -0.13 · · · 0.217 -4.796 I · · · CTIO 24659 34642 K1 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.126 · · · · · · · · · SO 24754 34962 G8 V · · · 5428 4.50 1.0 -0.09 · · · 0.297 -4.581 A · · · CTIO 24777 34688 K0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.170 -5.006 I · · · SO 24783 34751 K6 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.390 -4.633 A · · · SO 24786 34721 F9− V · · · 6000 3.92 1.0 -0.06 · · · 0.156 -4.977 I · · · SO 24829 35072 F6 IV · · · 6254 3.76 2.8 -0.18 · · · 0.158 -4.931 I · · · CTIO 24874 34865 K3.5 V (k) · · · 4627 4.60 1.0 -0.39 · · · 0.707 -4.450 A · · · SO 24886 34970 K2.5 V · · · 4800 4.60 1.0 -0.23 · · · 0.192 -5.020 I · · · CTIO 25002 35041 G2 V Fe-0.4 CH-0.5 · · · 5749 4.40 1.0 -0.07 · · · 0.304 -4.502 A · · · SO 25283 35650 K6 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.663 -4.270 A · · · CTIO 25321 35676 G7 V · · · 5501 4.47 1.0 0.00 · · · 0.365 -4.461 A · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

25351 36767 F9 V Fe-0.7 CH+0 · · · 6104 4.42 1.0 -0.29 · · · 0.210 -4.694 A · · · CTIO 25396 35722 F7.5 V · · · 6222 4.51 1.0 -0.08 · · · 0.177 -4.837 I · · · SO 25421 35854 K3- V · · · 4842 4.55 1.0 -0.15 · · · 0.228 -4.922 I · · · SO 25486 35850 F8 V(n) (k) · · · 6131 4.37 1.0 -0.02 · · · 0.574 -4.085 VA * SO 25544 36435 G9 V · · · 5424 4.48 1.0 -0.01 · · · 0.357 -4.499 A · · · CTIO 25616 36108 F9 V · · · 5882 4.08 1.0 -0.26 · · · 0.165 -4.932 I · · · SO 25623 36003 K5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.265 -5.054 I · · · CTIO 25627 36223 K2+ V (k) · · · 4848 4.52 1.0 -0.07 · · · 0.534 -4.495 A · · · CTIO 25647 36705 K2 V k · · · 5041 4.49 1.0 -0.31 · · · 1.486 -3.880 VA * CTIO 25918 37763 K2 III · · · 4491 2.76 1.0 0.01 K · · · · · · · · · · · · CTIO 26013 · · · K3+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.578 -4.600 A · · · SO 26175 37065 K3- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.235 -4.876 I · · · SO 26277 37656 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.734 -4.619 A · · · CTIO 26369 · · · K5 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.580 -3.902 VA * CTIO 26373 37572 K1.5 V k · · · 5017 4.54 1.0 -0.35 · · · 0.711 -4.234 A · · · CTIO 26380 38283 F9.5 V · · · 6002 4.34 1.0 -0.25 · · · 0.158 -3.369 VA * CTIO 26394 39091 G0 V · · · 5998 4.34 1.0 0.03 · · · 0.165 -4.941 I · · · CTIO 26462 · · · G5 V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.145 -5.112 VI · · · CTIO 26501 37706 G9 V · · · 5358 4.40 1.0 -0.20 · · · 0.203 -4.852 I · · · CTIO 26542 · · · K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.377 -4.792 I · · · CTIO 26737 37962 G2 V · · · 5748 4.50 1.0 -0.14 · · · 0.206 -4.777 I · · · SO 26834 37986 G8+ V CN+1 · · · 5518 4.20 1.0 0.26 · · · 0.158 -5.050 I · · · SO 26973 38459 K1 IV-V · · · 5120 4.43 1.0 0.05 · · · 0.377 -4.568 A · · · CTIO 27058 38277 G1 V · · · 5804 4.26 1.0 -0.10 · · · 0.165 -4.961 I · · · SO 38392 K2.5 V (k) * · · · · · · · · · · · · · · · 0.388 -4.657 A · · · CTIO 27072 38393 F6.5 V · · · 6372 4.31 2.0 -0.13 · · · 0.172 -4.817 I · · · SO 27075 38382 F8.5 V · · · 6014 3.97 1.0 0.08 · · · 0.161 -4.954 I · · · SO 27080 39194 K0 V · · · 5326 4.60 1.0 -0.41 · · · 0.146 -5.107 VI · · · CTIO 27244 38973 G0 V · · · 5997 4.34 1.0 0.02 · · · 0.165 -4.935 I · · · CTIO 27288 38678 A2 IV-V(n) · · · 8337 4.03 2.0 -0.76 * · · · · · · · · · · · · SO 27321 39060 A6 V · · · 8052 4.15 2.0 0.05 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 27397 · · · K9 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.368 -4.764 I · · · SO 27628 39425 K1 III CN+1 · · · 4545 2.62 1.0 0.11 K 0.154 · · · · · · · · · SO 27654 39364 K1 IV Fe-0.5 · · · 4717 2.71 1.0 -0.71 K 0.147 · · · · · · · · · SO 27887 40307 K2.5 V · · · 4775 4.66 1.0 -0.43 · · · 0.181 -5.037 I · · · CTIO 27890 40409 K2 III · · · 4661 2.92 1.0 -0.08 K · · · · · · · · · · · · CTIO 27896 40105 K1 IV-V · · · 4979 3.79 1.0 -0.06 · · · 0.127 -5.229 VI · · · CTIO 27913 39587 G0 V CH-0.3 · · · 5951 4.46 1.0 0.00 · · · 0.325 -4.426 A · · · CTIO 27922 39855 G8 V Fe-0.7 · · · 5510 4.63 1.0 -0.42 · · · 0.175 -4.932 I · · · SO 27947 40292 F1 V · · · 7165 3.79 2.9 -0.23 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 28035 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 28103 40136 F2 V · · · 7069 4.01 2.0 -0.01 * · · · · · · · · · · · · SO 28319 · · · M2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 28442 40887 K6.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.388 -4.932 I · · · CTIO 28754 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

28764 41700 F9 V Fe-0.4 · · · 6241 4.40 1.0 -0.05 · · · 0.351 -4.339 A · · · CTIO 28790 41742A F5.5 V · · · 6446 4.12 2.3 -0.19 · · · 0.336 · · · · · · · · · CTIO 28790 41742B K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.928 · · · · · · · · · CTIO 28796 41824 G7 Vp k CH-1 · · · 5440 4.12 1.0 -0.16 · · · 0.634 -4.153 VA * CTIO 28898 42286 K1 V · · · 5029 4.61 1.0 -0.39 · · · 0.166 -5.025 I · · · CTIO 28921 41842 K2+ V (k) · · · 4983 4.62 1.0 -0.04 · · · 0.456 -4.484 A · · · SO 28964 42505 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.788 -4.571 A · · · CTIO 29063 41853 K2 V · · · 4943 4.56 1.0 -0.37 · · · 0.158 -5.071 I · · · CTIO 29096 · · · K7.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.853 -4.662 A · · · SO 29271 43834 G7 V · · · 5500 4.42 1.0 -0.07 · · · 0.175 -4.940 I · · · CTIO 29322 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 29374 42931 K2.5 V (k) · · · 4851 4.57 1.0 -0.22 · · · 0.312 -4.752 I · · · CTIO 29568 43162 G6.5 V · · · 5571 4.49 1.0 -0.03 · · · 0.343 -4.480 A · · · SO 29673 44447 G0 V Fe-0.8 CH-0.3 · · · 5996 4.28 1.0 -0.29 · · · 0.170 -4.888 I · · · CTIO 29788 44120 F9.5 V · · · 5996 4.15 1.0 0.00 · · · 0.149 -5.044 I · · · CTIO 29804 43848 K2 IV * · · · · · · · · · · · · · · · 0.165 -5.081 I · · · CTIO 29843 43745 F8.5 V · · · 5998 3.52 1.0 -0.02 · · · 0.151 -5.021 I · · · SO 29860 43587 G0 V · · · 5861 4.29 1.0 -0.09 · · · 0.183 -4.847 I · · · CTIO 29964 45081 K3.5 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.952 -3.755 VA * CTIO 30045 44310 K1 IV-V · · · 5219 4.42 1.0 0.13 · · · 0.149 -5.105 VI · · · CTIO 30104 44594 G1.5 V · · · 5777 4.39 1.0 0.02 · · · 0.157 -5.019 I · · · CTIO 30225 44573 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.391 -4.617 A · · · SO 30256 · · · M1 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 30314 45270 G0 Vp CH-0.3 · · · 5897 4.44 1.0 -0.07 * 0.361 -4.378 A · · · CTIO 30362 256294 B9 III * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 30476 45289 G2 V * 5747 4.31 1.0 0.06 · · · 0.154 -5.041 I · · · CTIO 30480 45701 G1 V · · · 5750 4.17 1.0 0.00 · · · 0.158 -5.010 I · · · CTIO 30503 45184 G1.5 V · · · 5841 4.39 1.0 0.01 · · · 0.172 -4.921 I · · · SO 30545 45067 F9 V · · · 6009 4.09 1.0 -0.20 · · · 0.163 -4.927 I · · · CTIO 30579 45364 G8 V · · · 5451 4.53 1.0 -0.05 · · · 0.153 -5.061 I · · · CTIO 30711 45588 F8 IV · · · 6079 3.92 1.0 -0.09 · · · 0.164 -4.917 I · · · SO 30888 · · · K7- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.170 -4.771 I · · · CTIO 30979 45977 K4+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.707 -4.635 A · · · SO 31079 46569 F8 V Fe-0.4 · · · 6251 3.69 2.6 -0.13 · · · 0.146 -5.027 I · · · CTIO 31126 A M0 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 31126 B M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 31134 47252 K0.5 V · · · 5279 4.59 1.0 -0.23 · · · 0.160 -5.034 I · · · CTIO 31292 · · · M3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 31293 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 31540 47186 G6 V · · · 5499 4.34 1.0 0.02 · · · 0.172 -4.953 I · · · SO 31547 47283 G1 V · · · 5770 4.28 1.0 -0.19 · · · 0.214 -4.727 A · · · SO 31555 · · · K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.918 -4.731 A · · · CTIO 31592 47205 K1 III · · · 4799 3.05 1.0 0.18 K 0.132 · · · · · · · · · SO 31623 47391 G7 V · · · 5497 4.38 1.0 -0.48 · · · 0.182 -4.899 I · · · SO 31634 · · · K8 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.080 -4.696 A · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

31655 47157 G5 IV-V · · · 5747 4.30 1.0 0.28 · · · 0.161 -5.012 I · · · CTIO 31692 48611 G9.5 V · · · 5336 4.51 1.0 -0.25 · · · 0.168 -4.981 I · · · CTIO 31711 48189 G1 V CH-0.5 · · · 5821 4.35 1.0 -0.11 * 0.444 -4.268 A · · · CTIO 31862 · · · M0 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 32043 · · · K4+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.897 -4.313 A · · · CTIO/SO 32076 48286 F9 V Fe-0.5 CH-0.4 · · · 5998 4.47 1.0 -0.45 · · · 0.193 -4.770 I · · · SO 32322 48938 G0 V Fe−0.8 CH−0.5 · · · 6159 4.33 1.0 -0.18 · · · 0.180 -4.825 I · · · SO 32366 49095 F6.5 V · · · 6322 4.36 2.0 -0.20 · · · 0.190 -4.745 A · · · SO 32500 58805 F5.5 V Fe-1.0 CH-0.6 · · · 6556 4.23 1.9 -0.36 · · · 0.328 -4.330 A · · · CTIO 32544 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.000 -4.792 I · · · CTIO 32607 50241 A8 Vn kA6 · · · 7536 3.42 1.8 -0.11 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 32765 50223 F5.5 V · · · 6482 4.01 2.0 -0.17 · · · 0.205 -4.661 A · · · CTIO 32775 50571 F5 V Fe+0.4 · · · 6534 4.18 2.1 -0.05 · · · 0.239 -4.551 A · · · CTIO 32971 50255 G4.5 V · · · 5575 4.38 1.0 -0.04 · · · 0.268 -4.636 A · · · SO 33037 50590 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.204 -5.011 I · · · SO 33094 50806 G5 V · · · 5604 4.11 1.0 0.06 · · · 0.146 -5.103 VI · · · SO 33109 50639 F8.5 V · · · 6080 4.09 1.0 -0.08 · · · 0.177 -4.854 · · · · · · CTIO/SO 33229 51608 K0 IV-V · · · 5375 4.41 1.0 0.01 · · · 0.141 -5.144 VI · · · CTIO 33302 51199 F1.5 V · · · 6790 3.65 2.0 -0.18 · · · · · · · · · · · · · · · SO 33324 51929 G2 V Fe-1.4 CH-0.7 · · · 5915 4.35 1.0 -0.65 · · · 0.179 -4.852 I · · · CTIO 33478 51733 F2 V · · · 6813 3.75 2.0 -0.25 · · · · · · · · · · · · · · · SO 33495 52298 F8 V Fe-1 CH-0.5 · · · 6323 4.28 2.0 -0.38 · · · 0.214 -4.641 A · · · CTIO 33560 51849 K5- V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.280 -4.441 A · · · SO 33690 53143 K0 IV-V (k) · · · 5326 4.40 1.0 0.13 · · · 0.344 -4.547 A · · · CTIO 33691 52491 G9 V · · · 5434 4.46 1.0 -0.06 · · · 0.217 -4.790 I · · · CTIO 33705 52516 F5.5 V Fe-0.7 CH-0.4 · · · 6503 4.33 2.0 -0.21 · · · 0.214 -4.614 A · · · SO 33736 52756 K2 IV · · · 5002 4.43 1.0 0.15 · · · 0.171 -5.037 I · · · CTIO 33817 52698 K1 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.316 -4.680 A · · · SO 34052 53680 K6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.455 -4.925 I · · · CTIO 34065 53705 G0 V · · · 5775 4.28 1.0 -0.38 · · · 0.163 -4.981 I · · · CTIO 34069 53706 K0.5 V · · · 5272 4.55 1.0 -0.25 · · · 0.157 -5.049 I · · · CTIO 34423 54359 K3- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.293 -4.795 I · · · SO 34739 55720 G8 V · · · 5496 4.49 1.0 -0.36 · · · 0.175 -4.932 I · · · CTIO 34834 55892 F3 V Fe-1.0 · · · 6907 3.78 2.0 -0.41 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 34879 55693 G1.5 V · · · 5753 4.28 1.0 0.06 · · · 0.168 -4.951 I · · · SO 34890 56533 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.097 -4.656 A · · · CTIO 35091 58160 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.239 -4.888 I · · · CTIO 35096 56662 G0 V · · · 5887 4.45 1.0 -0.26 · · · 0.179 -4.864 I · · · CTIO 35139 56274 G7 V Fe-1.5 CH-1.3 · · · 5799 4.57 1.0 -0.61 · · · 0.202 -4.768 I · · · SO 35246 · · · K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.062 -4.313 A · · · CTIO 35296 57095 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.530 -4.538 A · · · CTIO 35564 57852 F5 V · · · 6603 4.05 1.9 -0.15 · · · 0.354 -4.313 A · · · CTIO 35564 57853 F9 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.333 · · · · · · · · · CTIO 35651 57568 K4- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.415 -4.749 A · · · SO 35739 58111 K2 V · · · 4999 4.46 1.0 -0.11 · · · 0.175 -5.012 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

35851 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.843 -4.738 A · · · SO 35884 58192 F6- V · · · 6287 3.95 2.0 -0.41 · · · 0.263 -4.503 A · · · SO 35902 58489 K3.5 V · · · 4578 4.56 1.0 -0.11 · · · 0.197 -5.135 VI · · · CTIO 35998 58461 F5 V Fe-0.8 CH-0.5 · · · 6609 3.98 2.0 -0.30 · · · 0.290 -4.404 A · · · SO 36102 · · · M1- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 36121 58760 K4+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.593 -4.777 I · · · SO 36160 59100 G1.5 V · · · 5761 4.60 1.0 -0.27 · · · 0.162 -4.977 I · · · CTIO/SO 36165 59099 F6 V · · · 6367 3.97 1.5 -0.16 · · · 0.200 -4.701 A · · · CTIO/SO 36210 59468 G6.5 V · · · 5517 4.42 1.0 -0.17 · · · 0.171 -4.946 I · · · CTIO 36338 · · · M3- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 36352 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.540 -4.620 A · · · CTIO 36395 59438 F8 V Fe-1.3 CH-0.8 · · · 6262 3.76 2.0 -0.62 · · · 0.240 -4.559 A · · · SO 36399 59380 F6 V · · · 6365 4.13 2.0 -0.27 · · · 0.214 -4.647 A · · · CTIO 36512 59711 G2 V · · · 5747 4.46 1.0 -0.05 · · · 0.173 -4.916 I · · · SO 36515 59967 G2 V · · · 5768 4.49 1.0 -0.14 · · · 0.378 -4.372 A · · · SO 36640 59984 G0 V Fe-1.6 CH-0.5 · · · 5998 4.08 1.0 -0.70 · · · 0.218 -4.663 A · · · CTIO 36795 60532 F6 IV-V · · · 6262 3.83 2.0 -0.05 · · · 0.168 -4.864 I · · · SO 36817 60584 F5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.268 -4.478 A · · · SO 36817 60585 F5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.250 · · · · · · · · · SO 36832 61033 G8 V (k) · · · 5471 4.42 1.0 -0.11 · · · 0.409 -4.391 A · · · CTIO 36927 61214 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.842 -4.447 A · · · CTIO 36948 61005 G8 V k comp? · · · 5408 4.40 1.0 -0.06 · · · 0.459 -4.337 A · · · CTIO 37284 63454 K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.622 -4.522 A · · · CTIO 37563 62850 G1 V CH-0.5 · · · 5860 4.38 1.0 0.08 · · · 0.347 -4.422 A · · · CTIO 37606 62644 G8 IV-V * 5343 3.74 1.0 -0.08 · · · 0.132 -5.207 VI · · · CTIO 37635 62848 F9 V · · · 6106 4.37 1.0 -0.01 · · · 0.285 -4.483 A · · · CTIO 37718 63008 F9 V Fe-0.5 · · · 6220 4.39 1.0 -0.17 · · · 0.291 -4.458 A · · · CTIO 37727 63008B G5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.277 -4.602 A · · · CTIO 37853 63077 F9 V · · · 6002 4.87 1.0 -0.57 · · · 0.186 -4.823 I · · · SO 37918 63581 K0 IV-V (k) · · · 5252 4.37 1.0 0.07 · · · 0.423 -4.427 A · · · CTIO 37923 63608 K0 IV-V (k) · · · 5250 4.56 1.0 -0.01 · · · 0.409 -4.455 A · · · CTIO 38041 63765 G9 V · · · 5434 4.48 1.0 -0.10 · · · 0.182 -4.915 I · · · CTIO 38048 63336 F5.5 V · · · 6404 4.00 2.0 -0.13 · · · 0.204 -4.680 A · · · SO 38160 64185 F4 V · · · 6702 4.07 2.1 -0.13 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 38179 64184 G3 V · · · 5627 4.43 1.0 -0.28 · · · 0.207 -4.787 I · · · CTIO 38324 · · · K6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.622 -4.805 I · · · CTIO 38382 64096 G0 V · · · 5826 4.24 1.0 -0.21 · · · 0.175 -4.883 I · · · SO 38392 64114 G7 V · · · 5506 4.47 1.0 -0.05 · · · 0.197 -4.845 I · · · SO 38423 64379 F5 V Fe-0.5 · · · 6554 4.05 2.0 -0.14 · · · 0.322 -4.363 A · · · SO 38558 65216 G5 V · · · 5620 4.52 1.0 -0.15 · · · 0.175 -4.920 I · · · CTIO 38596 · · · K4- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.803 -4.483 A · · · CTIO 38702 · · · M0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.195 -5.122 VI · · · SO 38712 64685 F3 V · · · 6789 3.94 1.8 -0.16 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 38908 65907 F9.5 V · · · 6000 4.45 1.0 -0.31 · · · 0.179 -4.846 I · · · CTIO 38910 · · · K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.722 -4.658 A · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

38939 65486 K4- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.648 -4.548 A · · · SO 38980 65721 G9 V · · · 5379 4.51 1.0 -0.34 · · · 0.194 -4.867 I · · · CTIO 38998 65562 K2+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.162 -5.055 I · · · SO 39330 66653 G2 V · · · 5748 4.41 1.0 0.00 · · · 0.192 -4.835 I · · · CTIO 39342 67199 K2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.230 -4.843 I · · · CTIO 39506 66573 G5 V Fe-1.3 CH-1 · · · 5761 4.43 1.0 -0.58 · · · 0.192 -4.821 I · · · CTIO 39611 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.746 -4.920 I · · · CTIO 39710 67458 G0 V · · · 5939 4.47 1.0 -0.19 · · · 0.167 -4.929 I · · · SO 39903 68456 F6 V Fe-0.8 CH-0.4 · · · 6467 3.97 2.0 -0.36 · · · 0.357 -4.286 A · · · CTIO 40035 68146 F6.5 V · · · 6370 4.19 2.0 -0.10 · · · 0.177 -4.805 I · · · SO 40051 68475 K2 V · · · 4959 4.52 1.0 -0.10 · · · 0.219 -4.888 I · · · CTIO 40283 68978 G0.5 V · · · 5921 4.40 1.0 -0.04 · · · 0.167 -4.942 I · · · SO 40359 · · · K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.049 · · · · · · · · · CTIO 40438 69655 G0- V · · · 5957 4.38 1.0 -0.27 · · · 0.177 -4.861 I · · · CTIO 40693 69830 G8+ V · · · 5447 4.50 1.0 0.06 · · · 0.167 -4.991 I · · · SO 40702 71243 F5 V Fe-0.8 · · · 6625 3.96 2.0 -0.26 · · · 0.297 -4.376 A · · · CTIO 40706 70060 A8 V · · · 7790 4.11 2.0 0.11 * · · · · · · · · · · · · SO 40724 -14 2469 K5- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.361 · · · · · · · · · SO 40769 K8 V * · · · · · · · · · · · · · · · 1.413 · · · · · · · · · CTIO B M1.5 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 40952 70642 G6 V CN+0.5 · · · 5559 4.37 1.0 -0.03 · · · 0.184 -4.886 I · · · SO 41134 70889 F9.5 V · · · 6004 4.44 1.0 -0.03 · · · 0.188 -4.821 I · · · SO 41211 70958 F8 V Fe-1.3 CH-0.7 · · · 6294 4.16 1.0 -0.38 · · · 0.398 -4.246 A · · · CTIO 41261 71386 G9 V (k) · · · 5268 4.26 1.0 -0.11 · · · 0.409 -4.445 A · · · CTIO 41282 71196 F5 V Fe−0.7 CH−0.5 · · · 6703 4.14 2.0 -0.20 · · · 0.350 -4.274 A · · · SO 41312 71878 K2 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.172 · · · · · · · · · CTIO 41317 71334 G2.5 V · · · 5743 4.45 1.0 -0.06 · · · 0.164 -4.971 I · · · SO 41503 · · · K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.544 -4.770 I · · · SO 41529 71835 G9 V+ · · · 5415 4.42 1.0 0.03 · · · 0.171 -4.976 I · · · CTIO 41609 71811 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.167 -5.074 I · · · SO 41795 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.479 -4.607 A · · · CTIO 41802 · · · M2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 41847 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.784 -4.736 A · · · CTIO 41871 73744 G5 V Fe-1.3 CH-0.9 · · · 5834 4.47 1.0 -0.44 · · · 0.186 -4.834 I · · · CTIO 41926 72673 G9 V · · · 5272 4.61 1.0 -0.30 · · · 0.170 -4.986 I · · · SO 42011 72769 G8 IV-V · · · 5549 4.28 1.0 0.18 · · · 0.159 -5.027 I · · · SO 42108 72928 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.439 -5.038 I · · · SO 42123 73121 F9.5 V · · · 6001 4.16 1.0 -0.06 · · · 0.157 -4.978 I · · · CTIO 42196 · · · K7- V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.131 -4.587 A · · · CTIO 42214 73256 G8 IV-V Fe+0.5 · · · 5312 4.43 1.0 0.11 · · · 0.271 -4.675 A · · · CTIO 42281 73322 K0.5 V (k) · · · 5022 4.45 1.0 -0.06 · · · 0.452 -4.535 A · · · SO 42291 73524 G0 Vp * 5987 4.33 1.0 0.04 · · · 0.166 -4.931 I · · · CTIO 42401 73583 K4+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.901 -4.512 A · · · SO 42430 73752 G5 IV · · · 5499 3.97 1.0 0.08 · · · 0.158 -5.031 I · · · SO 42650 · · · K7- V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.904 -4.224 A · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

42697 74385 K2+ V · · · 4901 4.58 1.0 -0.19 · · · 0.217 -4.902 I · · · CTIO 42808 74576 K2.5 V (k) · · · 4925 4.57 1.0 0.02 · · · 0.615 -4.402 A · · · SO 42910 -20 2665 K5− V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.170 -4.595 A · · · SO 42913 74956 A1 Va(n) · · · 9021 3.79 2.0 -0.33 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 42914 74885 G9 V · · · 5322 4.55 1.0 -0.19 · · · 0.260 -4.685 A · · · CTIO 42916 74842 G8 V · · · 5423 4.35 1.0 -0.09 · · · 0.241 -4.718 A · · · CTIO 42922 74868 F9+ V · · · 6134 4.20 1.0 0.08 · · · 0.166 -4.913 I · · · CTIO 43177 75289 F9 V Fe+0.3 · · · 6132 4.29 1.0 0.16 · · · 0.153 -5.008 I · · · CTIO 43290 75519 G2 V · · · 5746 4.51 1.0 -0.02 * 0.381 -4.376 A · · · CTIO 43310 · · · K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.398 -4.842 I · · · CTIO 43363 -09 2670 K3+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.637 -4.602 A · · · SO 43726 76151 G3 V · · · 5748 4.43 1.0 0.08 · · · 0.188 -4.853 I · · · CTIO 43771 76378 K2 V CN+1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.204 -5.056 I · · · SO 43797 76653 F6 V · · · 6500 4.08 2.2 -0.05 · · · 0.285 -4.444 A · · · CTIO 43880 76668 G0 V · · · 5914 4.18 1.0 0.01 · · · 0.168 -4.934 I · · · CTIO 43947 76740 F6− V · · · 6400 4.11 2.0 -0.23 · · · 0.353 -4.320 A · · · SO 43969 · · · K9 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.581 -4.802 I · · · SO 44075 76932 G2 V Fe−1.8 CH−1 · · · 6003 4.25 1.0 -0.77 · · · 0.186 -4.781 I · · · SO 44143 77370 F4 V · · · 6690 4.13 2.3 -0.09 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 44162 77084 F5 V · · · 6543 4.09 2.0 -0.01 · · · 0.223 -4.597 A · · · SO 44382 78045 kA3hA5mA5 V · · · 8198 4.09 2.0 0.19 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 44526 77825 K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.681 -4.409 A · · · SO 44713 78429 G2 V · · · 5749 4.31 1.0 -0.01 * 0.175 -4.916 I · · · CTIO 44719 78351 G9 V (k) · · · 5275 4.46 1.0 -0.08 · · · 0.277 -4.655 A · · · CTIO 44785 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.942 -4.624 A · · · SO 44811 78747 G5 V Fe-1.6 CH-1 · · · 5833 4.42 1.0 -0.74 · · · 0.183 -4.825 I · · · CTIO 44821 78746 K2.5 V · · · 4800 4.60 1.0 -0.15 · · · 0.252 -4.905 I · · · CTIO 44860 78558 G0.5 V · · · 5750 4.33 1.0 -0.43 · · · 0.156 -5.007 I · · · SO 44899 · · · K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.200 -4.729 A · · · CTIO/SO 44965 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.548 · · · · · · · · · CTIO 45238 80007 A1 III- · · · 8866 3.16 2.0 -0.36 * · · · · · · · · · · · · CTIO 45251 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.089 -4.643 A · · · CTIO 45301 · · · K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.338 -4.843 I · · · CTIO 45571 80671 F5 V Fe-0.7 CH-0.5 · · · 6618 4.05 1.8 -0.31 · · · 0.325 -4.323 A · · · CTIO 45637 80545 K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.587 -4.830 I · · · CTIO 45749 80883 K0.5 V · · · 5173 4.51 1.0 -0.24 · · · 0.277 -4.696 A · · · CTIO 45801 · · · K5+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.815 -4.703 A · · · CTIO 45876 · · · K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.331 -4.747 A · · · CTIO 45940 81639 G7 V * 5532 4.50 1.0 -0.18 · · · 0.151 -5.070 I · · · CTIO 45940 81639B G8 V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.250 · · · · · · · · · 45957 81044 K0 V (k) · · · 5145 4.62 1.0 -0.42 · · · 0.246 -4.747 A · · · CTIO 45957 81044B M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 45995 81133 F8.5 V · · · 6100 4.44 1.0 -0.10 · · · 0.195 -4.762 I · · · SO 46324 81659 G6 V · · · 5554 4.40 1.0 0.06 · · · 0.240 -4.695 A · · · SO 46404 81809 G5 V Fe-1 CH-0.8 · · · 5653 3.85 1.0 -0.32 · · · 0.160 -4.993 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

46422 82282 K0.5 V (k) · · · 5089 4.50 1.0 -0.16 · · · 0.426 -4.529 A · · · CTIO 46535 82241 F8 V Fe-0.4 · · · 6323 4.15 2.5 -0.18 · · · 0.328 -4.368 A · · · CTIO 46626 82342 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.161 -5.131 VI · · · CTIO 46651 82434 F3 V Fe-0.7 · · · 6837 3.77 1.8 -0.27 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 46677 82516 K2 V · · · 4995 4.43 1.0 -0.02 · · · 0.171 -5.058 I · · · CTIO 46843 82443 K1 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.618 -4.234 A · · · CTIO 46933 · · · K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.259 -4.497 A · · · CTIO 47007 82943 F9 V Fe+0.5 · · · 5910 4.31 1.0 0.17 · · · 0.165 -4.951 I · · · SO 47085 · · · M0.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 47103 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 47175 83446 A7 V · · · 7977 3.98 2.0 0.12 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 47225 83529 G0- V · · · 5889 4.33 1.0 -0.30 · · · 0.161 -4.949 I · · · CTIO 47333 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.466 -4.866 I · · · CTIO 47490 309701 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.312 -4.800 I · · · CTIO 47592 84117 F8 V · · · 6205 4.24 1.0 -0.09 · · · 0.173 -4.862 I · · · SO 47619 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 47645 · · · K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.513 -4.298 A · · · SO 47890 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 48072 84991 G0- V · · · 5959 4.37 1.0 -0.23 · · · 0.182 -4.839 I · · · CTIO 48125 85043 F4 V · · · 6607 4.15 2.0 -0.12 · · · · · · · · · · · · · · · SO 48133 85228 K2 V CN+0.5 · · · 5035 4.40 1.0 0.08 · · · 0.197 -4.949 I · · · CTIO 48235 85390 K1.5 V · · · 5069 4.48 1.0 -0.11 · · · 0.158 -5.063 I · · · CTIO 48331 85512 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.503 -4.849 I · · · CTIO 48594 86140 K2.5 V (k) · · · 4788 4.67 1.0 -0.37 · · · 0.274 -4.829 I · · · CTIO 48659 · · · M3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 48680 86065 K2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.266 -4.844 I · · · SO 48718 86249 K2.5 V · · · 4904 4.56 1.0 0.06 · · · 0.277 -4.813 I · · · CTIO 48762 -11 2763 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.372 -4.704 A · · · SO 48926 86629 F1 V · · · 7132 3.94 2.6 -0.20 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 48953 -08 2813 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.769 -4.550 A · · · SO 49127 86972 K3+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.703 -4.482 A · · · SO 49359 87521 K3- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.481 -4.639 A · · · CTIO 49366 87424 K2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.456 -4.507 A · · · SO 49376 · · · M2+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 49668 87998 G0 V · · · 5773 4.34 1.0 -0.19 · · · 0.158 -4.997 I · · · SO 49674 87978 G5 V · · · 5593 4.50 1.0 0.02 · · · 0.313 -4.519 A · · · SO 49728 88084 G2 V · · · 5729 4.43 1.0 -0.06 · · · 0.165 -4.965 I · · · SO 49769 88218 G0 V · · · 5944 4.13 1.0 0.08 · · · 0.166 -4.938 I · · · CTIO 49806 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.455 -4.645 A · · · CTIO 49809 88215 F2 V · · · 6776 3.96 2.0 -0.19 · · · · · · · · · · · · · · · SO 49841 88284 K0 III CN+1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.141 · · · · · · · · · SO 49889 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 50075 88742 G0 V · · · 5992 4.42 1.0 0.00 · · · 0.190 -4.806 I · · · SO 50191 88955 A2 Va · · · 8829 4.14 2.0 0.02 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 50267 · · · K9 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.798 -4.690 A · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

50493 89569 F6 V · · · 6401 3.99 2.0 -0.12 · · · 0.217 -4.633 A · · · CTIO 50671 89707 G2 V Fe-1.5 CH-0.8 · · · 5999 4.48 1.0 -0.48 · · · 0.266 -4.530 A · · · SO 50696 · · · M0.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 50796 -09 3055 K4+ V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.559 · · · · · · · · · SO 50798 90034B K0 IIIa Ba+1 * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 50804 90034 A3 IV-V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 50921 90156 G5 V · · · 5578 4.52 1.0 -0.26 · · · 0.167 -4.960 I · · · SO 50944 -09 3063 K5.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.710 -4.828 I · · · SO 50954 90589 F3 V · · · 6885 4.24 2.2 0.02 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 51138 307727 K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.761 -4.782 I · · · CTIO 51138 307727B M0.5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 51228 90712 G0 V CH-0.3 · · · 5953 4.41 1.0 -0.02 · · · 0.288 -4.494 A · · · CTIO 51263 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.212 -5.246 VI · · · CTIO 51266 90885 K0.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.361 -4.550 A · · · CTIO 51266 90885B K1 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.461 · · · · · · · · · CTIO 51271 90884 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.796 -4.457 A · · · CTIO 51297 90812 K0.5 V · · · 5195 4.64 1.0 -0.24 · · · 0.153 -5.078 I · · · CTIO 51443 · · · K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.915 -4.587 A · · · CTIO 51473 · · · M1 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 51523 91324 F9 V Fe-0.8 CH-0.7 · · · 6287 4.04 1.6 -0.17 · · · 0.186 -4.766 I · · · CTIO 51568 · · · K6.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.954 -4.860 I · · · CTIO 51884 91816 K1.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.518 -4.398 A · · · CTIO 51928 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 51933 91889 F8 V · · · 6119 4.10 1.0 -0.14 · · · 0.173 -4.849 I · · · SO 51986 92139 F0 Vp kA5 Sr · · · 7274 4.05 3.7 -0.22 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 52190 · · · M2.5 V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 52341 A M0 V (k) * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 52341 B M2+ V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 52369 92719 G1.5 V · · · 5775 4.49 1.0 -0.20 · · · 0.190 -4.826 I · · · SO 52462 92945 K1.5 V (k) · · · 5015 4.52 1.0 -0.08 · · · 0.549 -4.393 A · · · CTIO 52521 93083 K2 IV-V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.166 -5.082 I · · · CTIO 52535 93372 F6 V Fe+0.4 · · · 6380 4.27 1.9 0.01 · · · 0.217 -4.651 A · · · CTIO 52596 · · · M1.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 52708 93380 K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.806 -4.659 A · · · SO 52727 93497 G6 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.146 -5.136 VI · · · CTIO 52776 · · · K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.251 -4.451 A · · · CTIO 52787 93528 K1 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.470 -4.424 A · · · CTIO 53087 94151 G8 V · · · 5601 4.36 1.0 0.07 · · · 0.171 -4.957 I · · · CTIO 53114 · · · M1.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 53186 94268 G0 V Fe-0.7 CH-0.3 · · · 6000 4.55 1.0 -0.51 · · · 0.205 -4.724 A · · · CTIO 53252 94388 F6 IV- · · · 6321 3.80 2.6 -0.17 · · · 0.173 -4.817 I · · · CTIO 53253 94510 K0 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.125 · · · · · · · · · CTIO 53685 95263 F9 V Fe-0.8 CH-0.7 · · · 6274 4.26 1.9 -0.29 · · · 0.205 -4.687 A · · · CTIO 53719 95338 K1 IV-V · · · 5041 4.43 1.0 0.04 · · · 0.147 -5.123 VI · · · CTIO 53776 · · · M0.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

53818 95456 F8 V · · · 6269 4.20 1.0 0.12 · · · 0.151 -4.988 I · · · CTIO 53837 95521 G2 V · · · 5793 4.50 1.0 -0.08 · · · 0.173 -4.917 I · · · CTIO 54287 96423 G5 V · · · 5747 4.35 1.0 0.12 · · · 0.149 -5.080 I · · · CTIO 54288 · · · K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.973 -4.740 A · · · CTIO 54298 96507B F5 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 54348 96673 K3+ V · · · 4646 4.66 1.0 -0.12 · · · 0.381 -4.746 A · · · CTIO 54400 96700 G0 V · · · 5879 4.36 1.0 -0.14 · · · 0.166 -4.938 I · · · CTIO 54418 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.827 -4.762 I · · · CTIO 54530 96941 G9 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.151 -5.073 I · · · CTIO 54651 97214 K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.276 -4.992 I · · · SO 54677 97233 K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.762 -4.733 A · · · SO 54704 97343 G8.5 V · · · 5359 4.47 1.0 -0.14 · · · 0.162 -5.017 I · · · SO 54806 97578 C-J4 C_2 5 * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 54922 97782 K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.340 -4.943 I · · · SO 55013 97998 G1 V · · · 5754 4.58 1.0 -0.40 · · · 0.181 -4.875 I · · · CTIO 55014 · · · K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.884 -4.651 A · · · CTIO 55031 · · · F6 Vp Sr * · · · · · · · · · · · · · · · 0.201 · · · · · · · · · CTIO 55052 · · · K7- V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.231 -4.314 A · · · CTIO 55280 98560 F5 V · · · 6486 4.16 2.1 -0.06 · · · 0.212 -4.643 A · · · CTIO 55363 98553 G2 V Fe-0.7 · · · 5912 4.52 1.0 -0.50 · · · 0.192 -4.793 I · · · CTIO 55454 98712 K6 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.327 -4.317 A · · · SO 55633 99116 G8 V · · · 5467 4.48 1.0 -0.14 · · · 0.165 -4.992 I · · · CTIO 55691 99279 K5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.641 -4.921 I · · · CTIO 55691 99279B K7- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.473 · · · · · · · · · CTIO 55705 99211 A7 V(n) · · · 7805 3.86 2.0 0.04 * · · · · · · · · · · · · SO 55779 99453 F7 V · · · 6361 4.14 1.8 0.06 · · · 0.184 -4.768 I · · · CTIO 55875 99565 G8 V Fe+0.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.226 -4.767 I · · · CTIO 55900 99610 G4 V CN+0.5 · · · 5659 4.34 1.0 0.09 · · · 0.175 -4.940 I · · · CTIO 56128 · · · K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.463 -4.342 A · · · CTIO 56153 304391 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.738 -4.506 A · · · CTIO 56157 · · · M3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 56245 100219 F8 V · · · 6213 4.09 1.0 -0.03 · · · 0.155 -4.964 I · · · CTIO 56280 100286 F8 IV-V Ca wk * 6221 3.96 2.2 -0.12 · · · 0.158 -4.944 I · · · CTIO 56280 100287 F9 V * 6244 4.14 1.0 0.05 · · · 0.167 -4.891 I · · · CTIO 56284 · · · M1.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 56326 100395 G0 V · · · 6110 4.19 1.0 0.16 · · · 0.158 -4.974 I · · · CTIO 56343 100407 G7 III · · · 4967 2.78 1.0 0.01 K · · · · · · · · · · · · CTIO 56363 100508 K1 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.155 · · · · · · · · · CTIO 56367 · · · M0 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 56445 100563 F5.5 V · · · 6503 4.22 2.0 -0.04 · · · 0.254 -4.519 A · · · CTIO 56452 100623 K0− V · · · 5141 4.58 1.0 -0.43 · · · 0.195 -4.907 I · · · SO 56489 -12 3458 K7 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.484 -4.834 I · · · SO 56715 · · · K6+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.896 -4.808 I · · · CTIO 56802 101198 F6.5 V · · · 6246 3.94 2.0 -0.20 · · · 0.164 -4.898 I · · · SO 56838 · · · K6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.560 -4.883 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

56998 101581 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.433 -4.759 I · · · CTIO 57021 101614 G0 V · · · 5887 4.32 1.0 -0.32 · · · 0.181 -4.849 I · · · CTIO 57092 101805 F8 V · · · 6278 4.26 1.0 0.14 · · · 0.158 -4.938 I · · · CTIO 57172 101930 K2 V+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.157 -5.097 I · · · CTIO 57217 101959 F9 V · · · 6137 4.41 1.0 0.00 · · · 0.182 -4.815 I · · · CTIO 57271 102071 K0.5 V · · · 5265 4.42 1.0 0.06 · · · 0.212 -4.848 I · · · CTIO 57361 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 57363 102249 A7 V · · · 7943 3.70 2.0 0.27 * · · · · · · · · · · · · CTIO 57443 102365 G2 V · · · 5688 4.51 1.0 -0.28 · · · 0.168 -4.957 I · · · CTIO 57494 102392 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.491 -4.811 I · · · SO 57507 102438 G6 V · · · 5528 4.51 1.0 -0.36 · · · 0.175 -4.924 I · · · SO 57572 102579 K1 V · · · 5164 4.33 1.0 0.04 · · · 0.153 -5.125 VI · · · CTIO 57572 102579B K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.259 -4.514 A · · · CTIO 57645 102677 G3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.203 -4.939 I · · · CTIO 57841 103026 F9 V · · · 6166 4.07 1.0 0.01 · · · 0.155 -4.970 I · · · CTIO 58106 103493 G5 V Fe-0.7 · · · 5754 4.21 1.0 -0.04 · · · 0.214 -4.746 A · · · CTIO 58170 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 58240 103742 G1.5 V * 5749 4.54 1.0 0.00 * 0.325 -4.482 A · · · CTIO 58241 103743 G2 V * 5784 4.63 1.0 0.07 · · · 0.388 -4.359 A · · · CTIO 58293 103836 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.473 -4.660 A · · · SO 58345 103932 K4+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.432 -4.868 I · · · SO 58374 103949 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.285 -4.845 I · · · SO 58380 103975 F8.5 V Fe-0.5 · · · 6250 4.32 1.0 -0.05 · · · 0.175 -4.840 I · · · CTIO 58397 103991 K2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.155 -5.108 VI · · · CTIO 58401 104006 K0.5 V · · · 5116 4.70 1.0 -0.65 · · · 0.134 -5.189 VI · · · CTIO 58451 104067 K3− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.337 -4.751 I · · · SO 58576 104304 G8 IV · · · 5538 4.35 1.0 0.22 · · · 0.180 -4.933 I · · · SO 58803 104731 F5 V · · · 6638 4.20 2.1 -0.17 · · · 0.277 -4.427 A · · · CTIO 58880 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 58950 104982 G2 V · · · 5750 4.50 1.0 -0.13 · · · 0.168 -4.949 I · · · CTIO 59000 105065 K7− V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.150 -4.341 A · · · SO 59072 105211 F2 V · · · 6950 4.01 2.2 -0.04 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 59135 105330 F8 V · · · 6250 4.37 1.0 0.01 · · · 0.199 -4.731 A · · · CTIO 59143 105328 G0 V · · · 5933 4.16 1.0 0.07 · · · 0.158 -4.987 I · · · CTIO 59199 105452 F1 V · · · 7081 4.23 2.0 -0.16 * · · · · · · · · · · · · SO 59272 105590 G3+ V · · · 5670 4.35 1.0 -0.08 · · · 0.173 -4.928 I · · · SO 59296 105671 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.742 -4.646 A · · · CTIO 59315 105690 G6 V (k) · · · 5520 4.50 1.0 -0.13 · · · 0.412 -4.378 A · · · CTIO 59380 105837 G0 V Fe-0.9 · · · 6001 4.44 1.0 -0.43 · · · 0.209 -4.713 A · · · CTIO 59426 105913 G6 V · · · 5449 4.14 1.0 0.07 · · · 0.343 -4.530 A · · · SO 59426 105913B G7 V · · · 5486 4.13 1.0 0.14 · · · · · · · · · · · · · · · SO 59616 · · · M1- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 59639 106275 K2 V · · · 4942 4.51 1.0 -0.14 · · · 0.154 -5.098 I · · · CTIO 59707 106453 G7 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.268 -4.629 A · · · SO 59726 106489 G2 V · · · 5750 4.52 1.0 -0.05 · · · 0.252 -4.631 A · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

59750 106516 F9 V Fe−1.7 CH−0.7 · · · 6288 4.41 1.0 -0.53 · · · 0.381 -4.265 A * CTIO/SO 59780 106549 K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.617 -4.691 A · · · CTIO 59925 · · · K5− V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.206 -4.466 A · · · SO 60207 107388 K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.516 -4.607 A · · · SO 60310 107576 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.381 -4.817 I · · · CTIO 60370 107692 G1.5 V · · · 5804 4.39 1.0 0.08 · · · 0.207 -4.765 I · · · CTIO 60553 · · · K3 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.323 -3.953 VA * CTIO 60644 108147 F8 V CH+0.4 · · · 6248 4.35 1.0 0.12 · · · 0.171 -4.866 I · · · CTIO 60729 108309 G2 V · · · 5750 4.21 1.0 0.09 · · · 0.147 -5.087 I · · · CTIO 60808 108446 K2 V · · · 5043 4.48 1.0 -0.11 · · · 0.265 -4.763 I · · · CTIO 60853 108564 K5 V metal weak * · · · · · · · · · · · · · · · 0.186 -5.039 I · · · SO 60866 108581 K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.832 -4.727 A · · · SO 60930 108682 K0 V · · · 5252 4.66 1.0 -0.36 · · · 0.166 -5.003 I · · · CTIO 60965 108767 A0 IV(n) kB9 · · · 10207 3.97 2.0 -0.07 * · · · · · · · · · · · · SO 60994 108799 F9− V · · · 5991 4.40 1.0 -0.05 · · · 0.307 -4.460 A · · · SO 61097 108935 K4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.384 -4.920 I · · · CTIO 61174 109085 F2 V · · · 6784 4.06 2.0 -0.07 * · · · · · · · · · · · · SO 61212 109141 F2 V(n) · · · 6819 3.68 2.0 -0.19 · · · · · · · · · · · · · · · SO 61291 109200 K1 V · · · 5051 4.55 1.0 -0.30 · · · 0.145 -5.124 VI · · · CTIO 61313 109252 K2.5 V (k) · · · 4840 4.62 1.0 -0.29 · · · 0.297 -4.777 I · · · CTIO 61329 109333 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.611 -4.667 A · · · SO 61363 109368 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.757 -4.605 A · · · CTIO 61379 109409 G3 IV · · · 5752 3.99 1.0 0.18 · · · 0.145 -5.111 VI · · · CTIO 61391 109423 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.351 -4.649 A · · · CTIO 61406 · · · K4- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.244 -5.049 I · · · CTIO 61451 109524 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.537 -4.603 A · · · CTIO 61468 109536 A7 V · · · 7646 3.98 2.0 0.05 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 61476 109570 G6.5 V · · · 5576 4.49 1.0 -0.11 · · · 0.179 -4.909 I · · · CTIO/SO 61621 109799 F1 V · · · 6947 3.95 2.2 -0.09 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 61792 109952 K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.691 -4.693 A · · · CTIO 61872 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.954 -4.797 I · · · CTIO 61932 110304 A1 IV+ · · · 9082 3.52 2.0 -0.29 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 61998 110420 G8.5 V · · · 5403 4.52 1.0 -0.19 · · · 0.194 -4.852 I · · · CTIO 62107 110619 G5 V · · · 5635 4.59 1.0 -0.44 · · · 0.188 -4.856 I · · · SO 62229 110810 K2+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.599 -4.441 A · · · CTIO 62268 110829 K2- III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.158 · · · · · · · · · CTIO 62333 110971 K4 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.034 -4.140 VA * CTIO 62345 111031 G5 V · · · 5627 4.26 1.0 0.06 · · · 0.156 -5.031 I · · · SO 62387 · · · K1 III-IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 62403 111038 K1 V k · · · 5177 4.48 1.0 -0.18 * 0.908 -4.072 VA * CTIO 62471 · · · K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.317 -4.781 I · · · SO 62472 111261 K5− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.666 -4.710 A · · · SO 62505 111312 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.466 -4.571 A · · · SO 62534 111232 G8 V Fe-1.0 · · · 5502 4.46 1.0 -0.39 · · · 0.150 -5.075 I · · · CTIO 62647 -16 3543 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.835 -4.790 I · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

63033 112164 F9 Vp * 6001 3.87 1.0 0.22 * 0.135 -5.189 VI * CTIO 63157 · · · K5.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.522 -4.480 A · · · SO 63257 112575 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.509 -4.780 I · · · SO 63353 112646 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.776 -4.757 I · · · CTIO 63366 112758 G9 V · · · 5174 4.60 1.0 -0.44 · · · 0.154 -5.067 I · · · SO 63467 112943 K5.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.556 -4.854 I · · · SO 63512 · · · K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.954 · · · · · · · · · CTIO 63550 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 63613 112985 K2 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.183 · · · · · · · · · CTIO 63618 113194 K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.820 -4.733 A · · · CTIO/SO 63738 113415 F8.5 V · · · 6132 4.10 1.0 0.12 · · · 0.152 -4.993 I · · · SO 63809 · · · M1- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 63833 113538 K9 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.490 -4.697 A · · · CTIO 63973 113767 K0.5 V (k) · · · 5230 4.53 1.0 -0.03 · · · 0.312 -4.619 A · · · CTIO 64109 112540 G7 V · · · 5502 4.48 1.0 -0.03 · · · 0.168 -4.975 I · · · CTIO 64219 114260 G8 V · · · 5418 4.45 1.0 -0.22 · · · 0.168 -4.973 I · · · SO 64295 114386 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.210 -4.996 I · · · CTIO 64303 114432 G8- V (k) · · · 5301 4.30 1.0 0.04 · · · 0.290 -4.618 A · · · CTIO/SO 64407 114642 F5.5 V · · · 6394 3.89 2.0 -0.16 · · · 0.241 -4.544 A · · · CTIO/SO 64408 114613 G4 IV · · · 5574 3.90 1.0 0.06 · · · 0.144 -5.118 VI · · · SO 64428 · · · K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.393 -4.760 I · · · CTIO/SO 64441 · · · K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.448 -4.714 A · · · CTIO 64459 114729 G0 V · · · 5860 4.21 1.0 -0.30 · · · 0.143 -5.094 I · · · CTIO 64475 114747 K2 III-IV · · · 4989 4.42 1.0 0.31 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 64478 114630 G0 Vp k * 5962 3.97 1.0 -0.16 · · · 0.354 -4.375 A * CTIO 64550 114853 G1.5 V · · · 5749 4.50 1.0 -0.25 · · · 0.170 -4.936 I · · · CTIO 64577 114946 G9 IV · · · 5089 3.08 1.0 -0.26 · · · 0.125 · · · · · · · · · SO 64583 114837 F6 V Fe-0.4 · · · 6390 4.13 2.0 -0.22 · · · 0.190 -4.741 A · · · CTIO 64638 115080 G1.5 V · · · 5606 4.20 1.0 -0.17 · · · 0.147 -5.092 I · · · CTIO/SO 64690 113283 G5 V · · · 5679 4.49 1.0 0.05 · · · 0.234 -4.720 A · · · CTIO 64725 115202 K1 III · · · 4750 2.80 1.0 -0.06 K 0.128 · · · · · · · · · CTIO/SO 64763 · · · K8 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.540 -4.742 A · · · CTIO 64790 115149 F4 V · · · 6626 4.14 2.4 -0.11 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 64924 115617 G7 V · · · 5503 4.44 1.0 -0.11 · · · 0.161 -5.011 I · · · SO 65083 · · · M1.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 65109 115892 kA1.5hA3mA3 Va · · · 10207 4.06 2.0 0.32 · · · · · · · · · · · · · · · SO 65266 116219 F9− V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.162 · · · · · · · · · SO 65269 116220 F8.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.157 -5.022 I · · · CTIO/SO 65302 115674 G5 V Fe-0.7 · · · 5590 4.52 1.0 -0.27 · · · 0.173 -4.929 I · · · CTIO 65362 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 65479 116457 F4 V · · · 6632 3.97 2.3 -0.13 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 65574 116858 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.264 -4.815 I · · · CTIO/SO 65602 116920 K2+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.207 -4.936 I · · · CTIO/SO 65636 116963 K4 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.745 -4.564 A · · · CTIO/SO 65669 · · · M1.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

65737 117105 F9.5 V · · · 5968 4.41 1.0 -0.20 · · · 0.167 -4.915 I · · · CTIO/SO 65808 117207 G7 IV-V · · · 5533 4.30 1.0 0.09 · · · 0.151 -5.070 I · · · CTIO 65906 117383 K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.120 -4.711 A · · · CTIO 65924 · · · K8 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.154 -4.792 I · · · CTIO 66047 117618 G0 V · · · 6001 4.31 1.0 0.05 · · · 0.168 -4.922 I · · · CTIO 66121 117360 F8 V Fe-0.9 · · · 6397 4.27 1.0 -0.18 · · · 0.203 -4.669 A · · · CTIO 66125 · · · K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.341 -4.674 A · · · CTIO 66139 117807 F5.5 V · · · 6475 4.24 2.0 -0.07 · · · 0.201 -4.685 A · · · CTIO 66182 · · · F5 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 66219 117938 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.537 -4.603 A · · · CTIO 66229 117987 K3 V · · · 4699 4.52 1.0 -0.26 · · · 0.184 -5.062 I · · · CTIO 66238 117939 G4 V · · · 5726 4.43 1.0 -0.15 · · · 0.178 -4.903 I · · · SO 66438 118261 F6 V · · · 6306 4.04 1.1 -0.05 · · · 0.221 -4.623 A · · · CTIO 66486 118465 G1.5 V · · · 5588 4.34 1.0 -0.07 · · · 0.293 -4.559 A · · · SO 66618 118475 F9 V Fe+0.3 · · · 5942 4.32 1.0 0.12 · · · 0.160 -4.983 I · · · CTIO 66678 · · · K6.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.823 -4.924 I · · · CTIO 66765 118972 K0 V (k) · · · 5042 4.50 1.0 -0.20 · · · 0.477 -4.439 A · · · SO 66918 -20 3868 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.738 -4.812 I · · · CTIO/SO 66987 119503 K3− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.571 -4.518 A · · · SO 66993 · · · M0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 67069 119638 F8.5 V · · · 6081 4.39 1.0 -0.11 · · · 0.173 -4.856 I · · · SO 67153 119756 F2 V · · · 6781 3.98 2.0 -0.09 · · · · · · · · · · · · · · · SO 67166 · · · M0 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 67237 119782 K1.5 V (k) · · · 5036 4.46 1.0 -0.13 · · · 0.239 -4.814 I · · · CTIO 67308 120036B K7- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.714 -4.636 A · · · CTIO 67308 120036 K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.698 -4.578 A · · · CTIO 67344 120205 K0− V (k) · · · 5174 4.55 1.0 -0.02 · · · 0.378 -4.535 A · · · SO 67408 120237 F8.5 V · · · 6177 4.27 1.0 0.06 · · · 0.192 -4.779 I · · · SO 67487 120467 K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.799 -4.810 I · · · CTIO/SO 67601 120491 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.630 -4.670 A · · · CTIO 67620 120690 G5+ V · · · 5535 4.42 1.0 -0.15 · · · 0.237 -4.703 A · · · CTIO/SO 67655 120559 G7 V Fe-1.4 CH-1 · · · 5621 4.74 1.0 -0.67 · · · 0.155 -5.029 I · · · CTIO 67742 120780 K2 V · · · 4928 4.56 1.0 -0.27 · · · 0.219 -4.888 I · · · CTIO 67761 · · · M2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 67795 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 67798 · · · M1 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 67960 121271 M0 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 67986 120744 K2 V (k) · · · 4953 4.52 1.0 -0.11 · · · 0.188 -4.989 I · · · CTIO 68101 121384 G8 V CH+0.3 Ca I wk · · · 5250 3.63 1.0 -0.46 · · · 0.130 -5.220 VI · · · CTIO 68273 121849 G5 V · · · 5575 4.56 1.0 -0.34 · · · 0.149 -5.082 I · · · CTIO 68462 · · · M0 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 68641 122510 F5 V · · · 6498 4.00 2.0 -0.14 · · · 0.265 -4.491 A · · · CTIO 68772 · · · K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.541 -4.705 A · · · CTIO 68895 123123 K1 III-IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.150 · · · · · · · · · SO 68933 123139 K0 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.141 · · · · · · · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

69075 123333 K3 V (k) · · · 4724 4.68 1.0 -0.53 · · · 0.241 -4.882 I · · · CTIO 69090 122862 F9.5 V · · · 6002 4.14 1.0 -0.05 · · · 0.154 -4.998 I · · · CTIO 69163 · · · M0.5 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 69285 · · · M2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 69357 124106 K1 V (k) · · · 4983 4.55 1.0 -0.12 · · · 0.307 -4.675 A · · · SO 69562 124498 K5.5 V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.576 -3.982 VA * SO 69570 124364 G5 V · · · 5629 4.59 1.0 -0.22 · · · 0.166 -4.966 I · · · CTIO 69578 · · · B2 III SB * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 69671 124580 G0 V · · · 5913 4.45 1.0 -0.15 · · · 0.252 -4.597 A · · · CTIO 69965 125276 F9 V Fe−1.5 CH−0.7 · · · 6129 4.24 1.0 -0.55 · · · 0.221 -4.641 A · · · SO 69972 125072 K3 IV · · · 4903 4.48 1.0 0.45 · · · 0.224 -5.010 I · · · CTIO 70170 125595 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.364 -4.913 I · · · CTIO 70459 125881 G0- V · · · 6051 4.37 1.0 0.12 · · · 0.179 -4.858 I · · · CTIO 70472 · · · K7 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.964 -4.728 A · · · SO 70610 125271 K3+ V (k) · · · 4618 4.67 1.0 -0.29 · · · 0.236 -4.984 I · · · CTIO 70656 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.331 -4.955 I · · · CTIO 70695 126525 G4 V · · · 5586 4.44 1.0 -0.23 · · · 0.155 -5.034 I · · · CTIO 70756 126829 K4+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.004 -4.481 A · · · SO 70849 · · · K7 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.887 -4.697 A · · · CTIO 70924 126999 K6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.614 -4.810 I · · · CTIO 71469 128429 F6 V · · · 6445 4.27 2.0 -0.09 · · · 0.287 -4.428 A · · · SO 71481 128356 K2.5 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.214 -4.768 I · · · SO 71530 128020 F8.5 V Fe-0.6 · · · 6287 4.32 1.6 -0.11 · · · 0.186 -4.772 I · · · CTIO 71639 128582 F8 V · · · 6274 4.10 1.0 0.09 · · · 0.158 -4.924 I · · · CTIO 71681 128621 K2 IV C2+1 ** · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.157 · · · · · · · · · CTIO 71682 128787 F5 V · · · 6501 4.33 2.0 -0.21 · · · 0.316 -4.375 A · · · SO 71683 128620 G2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.153 -5.059 I · · · CTIO 71686 · · · K3.5 V (k) * · · · · · · · · · · · · · · · 0.758 -4.541 A · · · SO 71735 128674 G7 V · · · 5639 4.44 1.0 -0.15 · · · 0.153 -5.050 I · · · CTIO 71743 128987 G8 V (k) · · · 5503 4.52 1.0 0.00 · · · 0.369 -4.439 A · · · SO 71855 128400 G5 V · · · 5558 4.50 1.0 -0.05 · · · 0.322 -4.518 A · · · CTIO 71908 128898 A7 Vp SrCrEu * 7631 4.11 1.2 0.36 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 71957 129502 F2 V · · · 6751 4.21 2.8 -0.05 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 72048 129060 F8 V · · · 6250 4.40 1.0 0.16 · · · 0.312 -4.426 A · · · CTIO 72119 129642 K2+ V · · · 4800 4.49 1.0 -0.19 · · · 0.138 -5.189 VI · · · CTIO 72197 129926 F0 IV · · · 7172 3.94 2.0 0.17 · · · · · · · · · · · · · · · SO 72399 130260 K3 V k * · · · · · · · · · · · · · · · 2.076 -4.114 VA * CTIO 72400 · · · K5.5 V (k) * · · · · · · · · · · · · · · · 1.176 · · · · · · · · · CTIO 72493 130042 K1 V · · · 5101 4.31 1.0 -0.09 · · · 0.186 -4.949 I · · · CTIO 72603 130819 F4 V · · · 6745 4.25 2.0 -0.02 · · · · · · · · · · · · · · · SO 72622 130841 kA2hA5mA4 IV-V · · · 8128 3.91 2.0 -0.24 · · · · · · · · · · · · · · · SO 72685 130922B F8.5 V Fe−0.5 * · · · · · · · · · · · · · · · 0.177 -4.860 I · · · CTIO/SO 72688 130992 K3.5 V · · · 4654 4.59 1.0 -0.09 · · · 0.296 -4.904 I · · · SO 72742 130930 K2 V · · · 4926 4.46 1.0 0.00 · · · 0.146 -5.141 VI · · · CTIO 73066 131719 K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.545 -4.567 A · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs 73169 · · · M0 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 73182 131976 M1.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 73184 131977 K4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.534 -4.727 A · · · CTIO/SO 73241 131923 G4 V · · · 5497 4.26 1.0 -0.19 · · · 0.153 -5.059 I · · · CTIO 73362 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.363 -4.674 A · · · CTIO 73383 132301 F6 V · · · 6447 4.31 1.7 -0.11 · · · 0.260 -4.505 A · · · CTIO 73457 132683 K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.809 -4.628 A · · · SO 73547 132648 G8.5 V · · · 5429 4.55 1.0 -0.24 · · · 0.170 -4.966 I · · · CTIO 73631 · · · K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.996 -4.599 A · · · CTIO 73633 132899 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.081 -4.498 A · · · CTIO 73649 · · · K6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.434 · · · · · · · · · CTIO/SO 73754 133295 F9 V CH−0.4 · · · 6069 4.45 1.0 -0.09 · · · 0.324 -4.415 A · · · CTIO/SO 73787 133412 K5+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.891 -4.681 A · · · CTIO/SO 73850 133469 F5.5 V · · · 6466 4.21 2.0 -0.07 · · · 0.278 -4.466 A · · · CTIO/SO 74234 134440 K2 V · · · 4878 4.84 1.0 -1.30 · · · 0.132 -5.197 VI · · · SO 74235 134439 K2 V Fe−0.8 · · · 5121 4.76 1.0 -1.29 · · · 0.134 -5.188 VI · · · SO 74243 134180 K2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.306 -4.822 I · · · CTIO 74255 134220 K2.5 V · · · 4906 4.65 1.0 -0.32 · · · 0.179 -4.972 I · · · CTIO 74268 134331 G0+ V · · · 5954 4.42 1.0 -0.01 · · · 0.170 -4.925 I · · · CTIO 74271 134330 G6 V · · · 5552 4.48 1.0 0.03 · · · 0.177 -4.932 I · · · CTIO 74273 134060 G0 V Fe+0.4 · · · 5911 4.32 1.0 0.06 · · · 0.151 -5.042 I · · · CTIO 74389 134664 G1.5 V · · · 5782 4.44 1.0 0.04 · · · 0.175 -4.916 I · · · CTIO/SO 74395 134505 G7 III · · · 5004 2.72 1.0 -0.09 K 0.148 · · · · · · · · · CTIO 74500 134987 G6 IV-V · · · 5564 4.24 1.0 0.07 · · · 0.165 -4.979 I · · · SO 74653 134606 G6 IV · · · 5502 4.07 1.0 0.24 · · · 0.154 -5.057 I · · · CTIO 74815 · · · K9 V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.870 -4.117 VA * SO 74824 135379 A3 Va · · · 8641 4.02 2.7 0.17 * · · · · · · · · · · · · CTIO 75181 136352 G2- V · · · 5746 4.49 1.0 -0.34 · · · 0.157 -5.013 I · · · CTIO 75206 136351 F6 III-IV · · · 6339 3.71 2.0 0.00 · · · 0.187 -4.765 I · · · CTIO 75255 136466 G8 V Fe-1.2 CH-1 · · · 5438 4.39 1.0 -0.43 * 0.151 -5.057 I · · · CTIO 75363 136894 G8+ V · · · 5408 4.45 1.0 -0.14 · · · 0.165 -4.989 I · · · SO 75398 137010 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.251 -4.955 I · · · CTIO/SO 75416 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.677 -4.552 A · · · CTIO/SO 75423 · · · M2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 75542 137303 K4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.432 -4.731 A · · · SO 75753 · · · K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.675 -4.676 A · · · CTIO 75798 · · · M0 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 76147 137628 K2.5 IV-V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.303 -4.853 I · · · CTIO 76200 138549 G8 IV-V · · · 5497 4.52 1.0 -0.11 · · · 0.158 -5.027 I · · · CTIO 76203 138648 G9 IV-V · · · 5070 4.31 1.0 -0.08 · · · 0.173 -4.998 I · · · CTIO/SO 76351 137388 K2 IV * 5111 4.39 1.0 0.15 · · · 0.163 -5.062 I · · · CTIO 76362 · · · K1 III * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 76550 · · · K7 Vp * · · · · · · · · · · · · · · · 0.586 -4.896 I · · · CTIO/SO 76629 139084 K0 V k · · · 5002 4.38 1.0 -0.34 · · · 0.792 -4.159 VA * CTIO 76716 139211 F6 IV · · · 6385 4.13 1.9 -0.01 · · · 0.156 -4.921 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

76779 139763 K6 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.728 -4.539 A · · · SO 76793 139696 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.507 -4.559 A · · · CTIO 76829 139664 F4 V · · · 6649 4.14 1.5 -0.18 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 76990 140011 K2.5 V (k) · · · 4800 4.40 1.0 0.14 · · · 0.459 -4.619 A · · · CTIO 77158 140045 K0 V · · · 5279 4.67 1.0 -0.39 · · · 0.150 -5.084 I · · · CTIO 77310 140408 F6 V · · · 6255 4.28 2.0 -0.33 · · · 0.210 -4.670 A · · · CTIO 77349 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 77358 140901 G7 IV-V · · · 5500 4.44 1.0 0.02 · · · 0.208 -4.802 I · · · SO 77444 140643 K2 IV-V · · · 4958 4.40 1.0 0.06 · · · 0.179 -5.013 I · · · CTIO 77707 141919 K0 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.463 -4.488 A · · · SO 77740 141937 G1 V · · · 5817 4.39 1.0 0.04 · · · 0.171 -4.924 I · · · CTIO/SO 77908 142288 K5− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.809 -4.755 I · · · SO 77952 141891 F1 V · · · 7109 3.90 2.7 -0.18 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 78089 · · · M1.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 78169 142415 G1 V · · · 5905 4.41 1.0 0.00 · · · 0.203 -4.770 I · · · CTIO 78170 142709 K5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.374 -4.916 I · · · CTIO 78267 142945 G7 V Fe−2.2 CH−1.5 · · · 5892 4.49 1.0 -0.72 · · · 0.186 -4.817 I · · · SO 78330 143114 G0+ V · · · 5819 4.40 1.0 -0.41 · · · 0.175 -4.889 I · · · SO 78343 143098 G5.5 V · · · 5601 4.50 1.0 -0.07 · · · 0.334 -4.480 A · · · SO 78400 143333 F7 V · · · 6268 3.99 1.0 0.06 · · · 0.192 -4.753 I · · · CTIO/SO 78430 143424 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.143 -5.156 VI · · · CTIO 78547 143463 F6 V · · · 6368 4.28 1.8 -0.10 · · · 0.207 -4.678 A · · · CTIO 78562 143306 F8 V · · · 6320 4.27 1.0 0.09 · · · 0.177 -4.831 I · · · CTIO 78567 · · · M1- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 78716 143846 G0 V · · · 5877 4.51 1.0 -0.33 · · · 0.197 -4.778 I · · · SO 78734 · · · K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.802 -4.584 A · · · SO 78738 144087 G8 V+ · · · 5458 4.43 1.0 0.07 · · · 0.241 -4.725 A · · · CTIO/SO 78739 144088 K1 V (k) · · · 5055 4.38 1.0 -0.06 · · · 0.292 -4.693 A · · · CTIO/SO 78747 143928 F5 V Fe−0.8 · · · 6743 4.10 2.0 -0.26 · · · 0.322 -4.328 A · · · SO 78843 144253 K3 V · · · 4579 4.39 1.0 -0.21 · · · 0.233 -5.016 I · · · SO 78883 144411 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.212 -4.991 I · · · CTIO 78914 144197 kA3hA7mF0 III: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 78947 144497 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.331 -4.735 A · · · SO 78955 144585 G1.5 V · · · 5786 4.19 1.0 0.16 · · · 0.144 -5.112 VI · · · CTIO/SO 78999 144741 K6 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.221 -4.543 A · · · SO 79048 144766 F9 V · · · 6040 4.38 1.0 -0.07 · · · 0.170 -4.886 I · · · CTIO/SO 79066 144840 K2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.160 -5.120 VI · · · CTIO 79143 144009 G8 IV-V Fe+0.5 · · · 5585 4.39 1.0 0.17 · · · 0.186 -4.885 I · · · CTIO 79190 144628 K1 V · · · 5011 4.58 1.0 -0.34 · · · 0.145 -5.128 VI · · · CTIO 79242 142022 G9 IV-V · · · 5506 4.18 1.0 0.27 · · · 0.126 -5.247 VI · · · CTIO 79322 145158 F6 V · · · 6423 4.27 1.8 -0.05 · · · 0.197 -4.708 A · · · CTIO 79377 145518 G0.5 V · · · 5874 4.45 1.0 -0.12 · · · 0.213 -4.732 A · · · CTIO/SO 79419 145444 K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.975 -4.641 A · · · SO 79431 · · · M3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 79524 145809 G2 V Fe-0.7 · · · 5752 4.12 1.0 -0.30 · · · 0.149 -5.059 I · · · CTIO/SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

79537 145417 K3 V Fe-1.7 · · · 4954 4.84 1.0 -0.90 · · · 0.131 -5.205 VI · · · CTIO 79576 145598 G8 V Fe-1.6 CH-1.2 · · · 5570 4.66 1.0 -0.63 · · · 0.144 -5.113 VI · · · CTIO 79578 145825 G2 V · · · 5750 4.45 1.0 0.02 · · · 0.202 -4.793 I · · · SO 79658 146070 G1 V · · · 5819 4.44 1.0 -0.10 · · · 0.197 -4.785 I · · · SO 79777 146124 G8 IV-V · · · 5417 4.48 1.0 0.09 · · · 0.236 -4.745 A · · · CTIO 79958 146464 K3 V ke · · · 4607 4.75 1.0 -0.55 · · · 1.725 -4.147 VA * CTIO 79969 146851 G8 V · · · 5488 4.50 1.0 -0.01 · · · 0.214 -4.791 I · · · SO 79979 146835 F9− V · · · 6093 4.65 1.0 -0.03 · · · 0.212 -4.708 A · · · SO 80000 146686 K2- IIIa · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.185 · · · · · · · · · CTIO 80043 146800 K2.5 V · · · 4742 4.73 1.0 -0.52 · · · 0.168 -5.077 I · · · CTIO 80062 147104 B9.5 Va * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 80221 147127 G8 V Fe-1.6 CH-1 · · · 5452 4.49 1.0 -0.56 · · · 0.154 -5.046 I · · · CTIO 80242 · · · K0 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.168 · · · · · · · · · CTIO/SO 80337 147513 G1 V CH-0.4 · · · 5831 4.47 1.0 0.00 · · · 0.236 -4.656 A · · · CTIO 80366 147776 K3− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.285 -4.810 I · · · SO 80381 147555A K6 V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.850 -4.750 I · · · CTIO 80383 147555B K3 V (k) * · · · · · · · · · · · · · · · 0.553 · · · · · · · · · CTIO 80399 147722 G0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.148 -5.067 I · · · CTIO/SO 80399 147723 F9 IV · · · 6000 3.87 2.0 0.05 · · · 0.225 · · · · · · · · · SO 80683 148303 K2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.294 -4.829 I · · · CTIO 80686 147584 F9 V · · · 6107 4.44 1.0 0.00 · · · 0.245 -4.585 A · · · CTIO 80817 · · · M2.5 V/M3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 80925 148704 K1 V · · · 4980 4.27 1.0 -0.18 · · · 0.151 -5.101 VI · · · CTIO 148704B G9 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.194 · · · · · · · · · CTIO 81084 · · · K9 V kee · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.984 -4.210 A · · · SO 81237 149435 G9 IV-V · · · 5272 4.60 1.0 -0.19 · · · 0.201 -4.849 I · · · CTIO 81262 149192 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.699 -4.608 A · · · CTIO 81294 · · · K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.144 -5.173 VI · · · CTIO 81300 149661 K0 V (k) · · · 5224 4.48 1.0 0.07 · · · 0.263 -4.717 A · · · CTIO/SO 81385 149621 K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.411 -5.256 VI · · · SO 81407 149606 K2.5 V · · · 4859 4.57 1.0 -0.01 * 0.161 -5.114 VI · · · CTIO 81465 -04 4138 K5+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.765 -4.714 A · · · SO 81478 149499 K1 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.259 -3.814 VA * CTIO 81520 149612 G5 V Fe-1.2 CH-0.9 · · · 5796 4.57 1.0 -0.45 · · · 0.165 -4.954 I · · · CTIO 81592 149813 G4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.260 -4.642 A · · · CTIO 81594 149813B K2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.501 · · · · · · · · · CTIO 81657 149837 F6 V · · · 6354 4.16 2.4 -0.08 · · · 0.260 -4.511 A · · · CTIO 81746 150248 G3 V comp? · · · 5753 4.39 1.0 0.02 · · · 0.182 -4.875 I · · · CTIO 81827 · · · M0 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 81935 150689 K3+ V (k) · · · 4694 4.62 1.0 -0.13 · · · 0.409 -4.728 A · · · CTIO 82120 151192 G5 V · · · 5546 4.61 1.0 -0.44 · · · 0.151 -5.064 I · · · CTIO 82132 · · · K7 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.168 -4.579 · · · · · · CTIO/SO 82169 -00 3182 K7 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.372 -4.671 A · · · SO 82260 151528 G8 IV-V · · · 5329 4.23 1.0 0.11 · · · 0.162 -5.021 I · · · CTIO/SO 82265 151504 G9 IV-V · · · 5316 4.33 1.0 -0.08 · · · 0.146 -5.108 VI · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs 82283 · · · M1.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 82357 · · · K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.695 -4.595 A · · · CTIO 82369 151769 F6 IV · · · 6358 3.54 2.0 -0.06 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 82370 151692 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.488 -4.767 I · · · CTIO 82396 151680 K1 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.157 · · · · · · · · · SO 82434 326267 K5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.249 -5.054 I · · · CTIO 82588 152391 G8.5 V (k) · · · 5422 4.50 1.0 0.03 * 0.320 -4.553 A · · · CTIO/SO 82621 152311 G2 IV-V · · · 5624 4.04 1.0 0.01 · · · 0.143 -5.125 VI · · · SO 82722 152533 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.231 -5.007 I · · · CTIO 82725 · · · K0 IV * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 82820 · · · K7- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.571 -5.067 I · · · CTIO 82834 152606 K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.684 -4.674 A · · · SO 82930 152388 K0.5 V · · · 5133 4.49 1.0 -0.12 · · · 0.277 -4.770 I · · · CTIO 82930 152388B K2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.382 · · · · · · · · · CTIO 83101 153026 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.474 -4.908 I · · · CTIO 83193 152653 K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.749 -4.674 A · · · CTIO 83196 153363 F3 V · · · 6722 4.21 2.0 -0.11 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 83229 153075 G2 V Fe-0.8 CH-0.5 · · · 5850 4.35 1.0 -0.48 · · · 0.162 -4.944 I · · · CTIO 83276 153631 G0 V · · · 5873 4.56 1.0 -0.17 · · · 0.158 -4.991 I · · · SO 83363 153284 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.426 -4.722 A · · · CTIO 83373 153851 K2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.416 -4.553 A · · · CTIO 83431 153580 F5 V Fe+0.5 · · · 6501 4.07 2.1 0.11 · · · 0.241 -4.567 A · · · CTIO 83513 · · · F3 IV * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 83541 154088 K0 IV-V · · · 5374 4.33 1.0 0.25 * 0.173 -4.983 I · · · SO 83797 154387 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.530 -4.746 A · · · CTIO 83846 154590 K4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.351 -4.840 I · · · CTIO 83990 154577 K2.5 V (k) * 4850 4.70 1.0 -0.59 · · · 0.158 -5.080 I · · · CTIO 84012 155125 A2 IV-V · · · 8788 3.74 2.0 -0.01 · · · · · · · · · · · · · · · SO 84051 · · · M1- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 84084 · · · F5 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 84121 155114 G2- V · · · 5794 4.47 1.0 -0.11 · · · 0.182 -4.870 I · · · CTIO 84123 · · · M3- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 84143 155203 F5 IV · · · 6519 3.10 2.3 -0.24 · · · 0.291 -4.382 A · · · CTIO 84255 155284 G8 V · · · 5436 4.66 1.0 -0.54 · · · 0.181 -4.902 I · · · CTIO 84315 154540 K2 IV-V · · · 4929 4.47 1.0 0.06 · · · 0.241 -4.915 I · · · CTIO 84322 155686 K3- V (k) · · · 4777 4.65 1.0 -0.26 · · · 0.583 -4.522 A · · · CTIO 84405 155885 K1.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.282 -4.711 A · · · CTIO 84425 155826 F9.5 V · · · 6003 4.07 1.0 0.02 · · · 0.161 -4.949 I · · · CTIO 84478 156026 K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.821 -4.569 A · · · CTIO/SO 84489 155974 F5.5 V · · · 6394 4.14 1.7 -0.14 · · · 0.188 -4.744 A · · · CTIO 84581 · · · F0 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 84586 155555 K2 Vp k * 5140 3.95 1.0 -0.12 · · · 1.127 -3.968 VA * CTIO 84709 156384 K4- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.527 -4.641 A · · · SO 84827 155875 G0 IV-V · · · 6001 4.09 1.0 0.13 · · · 0.188 -4.818 I · · · CTIO 84893 156897 F2 V · · · 6704 3.98 2.0 -0.38 · · · · · · · · · · · · · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

84924 156643 G1 V · · · 5761 4.47 1.0 -0.29 · · · 0.163 -4.970 I · · · CTIO 84988 155918 G2 V Fe-1.0 CH-0.6 · · · 5840 4.43 1.0 -0.57 · · · 0.165 -4.947 I · · · CTIO 85017 157172 G8.5 V · · · 5338 4.41 1.0 0.12 · · · 0.164 -5.014 I · · · CTIO/SO 85019 157060 F9 V: * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 85026 -14 4622 K8 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.616 · · · · · · · · · SO 85158 157338 F9.5 V · · · 6005 4.34 1.0 -0.13 · · · 0.163 -4.945 I · · · CTIO 85340 157792 kA5hA9mF1 III · · · 7440 3.65 2.0 0.25 · · · · · · · · · · · · · · · SO 85423 157919 F5 III-IV · · · 6657 3.36 2.7 -0.02 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 85425 157830 G6 V · · · 5539 4.56 1.0 -0.29 · · · 0.181 -4.902 I · · · CTIO 85523 · · · M2+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 85533 323684 K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.104 -4.685 A · · · CTIO 85561 158233 K7− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.092 -4.690 A · · · SO 85960 158630 G0 V · · · 5929 4.47 1.0 -0.19 · · · 0.168 -4.922 I · · · CTIO 86051 159215 K0 V · · · 5208 4.63 1.0 -0.43 · · · 0.149 -5.096 I · · · CTIO 86057 A M1.5 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 86057 B M3 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 86263 159876 A9 IIIp (Sr) · · · 7388 3.55 2.8 0.07 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 86289 159656 G1 V · · · 5767 4.39 1.0 -0.06 · · · 0.212 -4.749 A · · · CTIO 86419 160001 G1 V · · · 5750 4.39 1.0 -0.18 · · · 0.190 · · · · · · · · · CTIO 86486 160032 F4 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 86489 · · · K2 III * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 86661 160836 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.776 -4.483 A · · · SO 86736 160915 F5 V · · · 6465 4.13 2.0 -0.27 · · · 0.197 -4.698 A · · · SO 86796 160691 G3 IV-V · · · 5748 4.19 1.0 0.18 · · · 0.146 -5.101 VI · · · CTIO 86991 160859 G1 V · · · 5881 4.46 1.0 -0.06 · · · 0.160 -4.983 I · · · CTIO 87000 · · · A1 III-IV * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 87091 158866 K2.5 V (k) · · · 4740 4.59 1.0 -0.07 · · · 0.591 -4.502 A · · · CTIO 87116 161612 G8 V · · · 5521 4.40 1.0 0.06 · · · 0.165 -4.999 I · · · SO 87261 161892 K2 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.190 · · · · · · · · · CTIO 87292 161296 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.433 -4.632 A · · · CTIO 87330 162020 K3- V k · · · 4702 4.61 1.0 -0.16 · · · 0.707 -4.392 A · · · CTIO 87453 · · · K2 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.141 · · · · · · · · · CTIO 87523 162396 F9 V Fe-0.7 CH-0.4 · · · 6089 4.16 1.0 -0.39 · · · 0.182 -4.797 I · · · CTIO 87784 · · · K2 III * · · · · · · · · · · · · · · · 0.190 · · · · · · · · · CTIO 87822 162521 F5 V · · · 6521 4.28 2.0 -0.13 · · · 0.257 -4.494 A · · · CTIO 87925 163573 K6+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.896 -4.792 I · · · CTIO 88033 316899 K0 V Fe−0.5 · · · 5108 4.68 1.0 -0.52 · · · 0.149 -5.094 I · · · CTIO/SO 88169 · · · K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.263 -5.030 I · · · CTIO 88371 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.270 -4.640 A · · · CTIO 88414 164604 K3.5 V (k) · · · 4586 4.41 1.0 -0.07 · · · 0.553 -5.187 VI · · · CTIO 88531 164427 G0+ V · · · 5876 4.19 1.0 0.00 · · · 0.154 -5.023 I · · · CTIO 88553 164748 G8 V · · · 5460 4.57 1.0 -0.09 · · · 0.217 -4.772 I · · · CTIO 88635 165135 K1 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.148 · · · · · · · · · CTIO/SO 88694 165185 G0 V · · · 5906 4.44 1.0 -0.07 · · · 0.275 -4.545 A · · · CTIO/SO 88908 165814B B9 IV * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

88932 165893 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.557 -4.662 A · · · CTIO 88942 165920 K1 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.141 · · · · · · · · · CTIO 89042 165499 G0 V · · · 5976 4.30 1.0 0.02 · · · 0.165 -4.935 I · · · CTIO 89211 166348 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.293 -4.665 A · · · CTIO 89497 167359 K0- V · · · 5328 4.58 1.0 -0.10 · · · 0.177 -4.948 I · · · CTIO 89620 167665 F9 V Fe-0.8 CH-0.4 · · · 6144 4.28 1.0 -0.24 · · · 0.167 -4.892 I · · · SO 89766 167981 K3+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.641 -4.508 A · · · CTIO 89805 167425 F9.5 V · · · 6046 4.35 1.0 0.06 · · · 0.244 -4.606 A · · · CTIO 89808 167954 F9 V · · · 6250 4.27 1.0 0.09 · · · 0.166 -4.889 I · · · CTIO 89825 168442 K7 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.717 -4.620 A · · · SO 89844 168443 G6 V · · · 5495 4.09 1.0 -0.07 · · · 0.139 -5.158 VI · · · SO 90147 · · · M0.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 90223 168871 G0- V · · · 5997 4.29 1.0 -0.09 · · · 0.161 -4.955 I · · · CTIO 90246 -06 4756 K5− V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.188 -4.506 A · · · SO 90466 · · · K6+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.402 -4.964 I · · · CTIO 90485 169830 F7 V · · · 6252 3.99 1.0 0.06 · · · 0.150 -4.992 I · · · SO 90496 169916 K0 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.141 · · · · · · · · · SO 90568 169767 K1 III-IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.149 · · · · · · · · · CTIO 90601 · · · G1 IV-V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.188 -4.834 I · · · SO 90611 170209 K5− V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.725 -4.771 I · · · SO 90706 A K6.5 V (k) * · · · · · · · · · · · · · · · 0.752 · · · · · · · · · CTIO 90706 B K8 V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.808 · · · · · · · · · CTIO 90724 170368 F5 III-IVp kF3 SrCrEu: * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 170368B G5 III * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 90790 170657 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.263 -4.759 I · · · SO 90936 170773 F5 V · · · 6606 4.26 1.8 -0.04 · · · 0.297 -4.389 A · · · CTIO 90945 170573 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.492 -4.779 I · · · CTIO 91154 170915 K4.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.846 -4.605 A · · · CTIO 91287 171665 G4 V · · · 5665 4.46 1.0 -0.04 · · · 0.150 -5.073 I · · · CTIO 91438 172051 G6 V · · · 5601 4.53 1.0 -0.22 · · · 0.173 -4.928 I · · · SO 91638 171825 K2.5 V (k) · · · 4800 4.60 1.0 -0.11 · · · 0.492 -4.600 A · · · CTIO 91700 172513 G8 V · · · 5465 4.47 1.0 -0.10 · · · 0.165 -5.001 I · · · CTIO 91862 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.197 -5.097 I · · · CTIO 92024 172555 A7 V · · · 7846 4.18 2.2 0.09 * · · · · · · · · · · · · CTIO 92250 173872 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.173 -5.024 I · · · SO 92444 · · · K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.758 -4.769 I · · · SO 92742 174545 K2 IV · · · 5250 4.29 1.0 0.40 * 0.175 -5.012 I · · · CTIO 92755 174564 K4+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.881 -4.555 A · · · CTIO 92756 · · · K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.594 -4.526 A · · · CTIO 92759 · · · K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.518 -4.535 A · · · CTIO 92798 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.344 -4.741 A · · · CTIO 92858 175073 K1 V · · · 5017 4.54 1.0 -0.25 · · · 0.210 -4.889 I · · · CTIO 92882 175317 F5 V · · · 6552 4.11 2.0 -0.04 · · · 0.217 -4.612 A · · · CTIO/SO 93072 · · · K9 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.397 -4.842 I · · · SO 93174 175813 F4 V Fe-0.8 comp * 6647 3.50 2.1 -0.30 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

93398 176535 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.430 -4.748 A · · · CTIO 93449 · · · B5 IIIpe * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 93506 176687 A2.5 Va · · · 8799 3.90 2.0 0.11 · · · · · · · · · · · · · · · SO 93540 176986 K2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.240 -4.885 I · · · SO 93825 177474 F8 V · · · 6202 4.10 1.0 -0.09 · · · 0.165 -4.890 I · · · CTIO/SO 93827 177758 G2 V Fe-1.0 CH-0.6 · · · 5917 4.29 1.0 -0.57 · · · 0.176 -4.859 I · · · CTIO/SO 93858 177565 G6 V · · · 5624 4.38 1.0 0.09 · · · 0.167 -4.973 I · · · CTIO/SO 93864 177716 K1 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.184 · · · · · · · · · CTIO/SO 93966 178428 G4 V CN+0.5 · · · 5558 4.28 1.0 -0.01 · · · 0.145 -5.110 VI · · · CTIO 94020 178076 G8.5 V (k) · · · 5408 4.44 1.0 0.07 · · · 0.358 -4.525 A · · · CTIO/SO 94020 178076B K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.367 · · · · · · · · · SO 94050 177996 K1.5 V (k) · · · 4998 4.27 1.0 -0.02 · · · 0.580 -4.355 A · · · CTIO 94114 178253 A2 Va · · · 8950 3.79 2.0 -0.32 · · · · · · · · · · · · · · · SO 94150 177389 K0 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.125 · · · · · · · · · CTIO 94154 177409 G1 V CH-0.4 · · · 5894 4.46 1.0 -0.03 · · · 0.171 -4.902 I · · · CTIO 94225 178445 K6.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.981 -4.816 I · · · CTIO 94595 · · · M0.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 94645 179949 F8.5 V · · · 6124 3.86 1.0 0.11 · · · 0.190 -4.782 I · · · SO 94739 179930 M0 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.123 -4.646 A · · · CTIO 94757 180409 F9 V · · · 6002 4.23 1.0 -0.27 · · · 0.172 -4.883 I · · · SO 95106 181199 G0.5 V · · · 5616 4.47 1.0 -0.44 · · · 0.164 · · · · · · · · · CTIO 95110 181199B K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.226 -4.700 A · · · CTIO 95149 181321 G1 V · · · 5810 4.49 1.0 -0.08 · · · 0.374 -4.372 A · · · CTIO/SO 95168 181577 A9 IV · · · 7562 3.59 2.0 0.16 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 95326 · · · K2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.242 · · · · · · · · · CTIO 95417 · · · K8 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.302 -4.801 I · · · SO 95467 181433 K3 III-IV · · · 4900 4.49 1.0 0.50 · · · 0.163 -5.155 VI · · · CTIO 95722 183063 G8 V · · · 5420 4.25 1.0 0.06 · · · 0.197 -4.857 I · · · CTIO/SO 95849 183216 F8.5 V Fe+0.4 · · · 6000 4.36 1.0 0.11 · · · 0.226 -4.674 A · · · CTIO/SO 95932 183028 F5 V · · · 6542 4.27 1.9 -0.07 · · · 0.205 -4.654 A · · · CTIO 96085 183870 K2.5 V (k) · · · 4896 4.50 1.0 -0.15 · · · 0.488 -4.512 A · · · SO 96113 183783 K4+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.324 -4.935 I · · · CTIO/SO 96124 183877 G8 V Fe−1 CH−0.5 · · · 5553 4.47 1.0 -0.32 · · · 0.180 -4.898 I · · · SO 96334 183414 G1.5 V · · · 5788 4.57 1.0 0.06 · · · 0.384 -4.371 A · · · CTIO 96370 184509 F8.5 V · · · 6076 4.35 1.0 -0.20 · · · 0.171 -4.880 I · · · CTIO/SO 96536 184985 F6.5 V · · · 6320 3.91 2.0 -0.07 · · · 0.158 -4.920 I · · · CTIO/SO 96635 185181 K1 IV k * · · · · · · · · · · · · · · · 0.853 -4.185 VA * CTIO/SO 96643 185342B F2 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO/SO 96646 185342A A0.5 Vb(n) * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 185342C K1 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 96710 · · · M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 96861 185283 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.197 -5.097 I · · · CTIO 96901 186427 G3 V · · · 5728 4.33 1.0 0.05 · · · 0.154 -5.041 I · · · SO 97063 186185 F6 IV-V · · · 6470 3.93 2.3 -0.02 · · · 0.291 -4.420 A · · · CTIO/SO 97156 186061 K2.5 V (k) · · · 4901 4.51 1.0 0.05 · · · 0.219 -4.985 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

97358 186803 G6 V · · · 5586 4.48 1.0 -0.07 · · · 0.238 -4.694 A · · · CTIO/SO 97370 186651 F9.5 V · · · 6085 4.31 1.0 0.05 · · · 0.170 -4.888 I · · · CTIO 97405 186853 G5 V · · · 5693 4.46 1.0 -0.01 · · · 0.175 -4.920 I · · · CTIO/SO 97650 187532 F5 V Fe−1 CH−0.7 · · · 6812 4.16 2.0 -0.18 · · · 0.365 -4.249 A · · · SO 97805 187760 K5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.074 -4.517 A · · · SO 97944 188088 K2 IV (k) · · · 4774 4.24 1.0 0.29 · · · 0.563 -4.582 A · · · SO 98036 188512 G9.5 IV · · · 5057 3.35 1.0 -0.25 · · · 0.125 -5.238 VI · · · CTIO 98066 188376 G5 IV · · · 5425 3.56 1.0 -0.08 · · · 0.132 -5.209 VI · · · CTIO/SO 98106 187456 K3+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.241 -5.026 I · · · CTIO 98130 188474 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.279 -4.905 I · · · SO 98204 188807 K7 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.030 -4.795 I · · · SO 98316 188559 K3+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.246 -5.003 I · · · CTIO 98413 189242 K2+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.271 -4.802 I · · · CTIO 98444 188986 F4 V · · · 6699 4.39 1.9 -0.12 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 98470 189245 F8.5 V Fe−0.6 CH−0.5 · · · 6333 4.31 1.0 -0.09 · · · 0.470 -4.164 VA * SO 98495 188228 A0 Va · · · 9896 4.15 2.0 -0.04 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 98589 189625 G2- V · · · 5752 4.39 1.0 0.01 · · · 0.186 -4.859 I · · · SO 98621 188748 G4 V · · · 5680 4.53 1.0 -0.03 · · · 0.158 -5.013 I · · · CTIO 98679 189484 K5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.361 -4.932 I · · · CTIO 98681 · · · K1 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 98698 190007 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.455 -4.845 I · · · CTIO 98764 · · · K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.319 -4.754 I · · · CTIO 98767 190360 G7 IV-V · · · 5497 4.31 1.0 0.11 · · · 0.154 -5.059 I · · · CTIO/SO 98813 189931 G1 V · · · 5867 4.42 1.0 0.05 · · · 0.190 -4.816 I · · · CTIO 98819 190406 G0 V · · · 5913 4.41 1.0 0.01 · · · 0.190 -4.810 I · · · CTIO/SO 98959 189567 G2 V · · · 5790 4.44 1.0 -0.07 · · · 0.186 -4.857 I · · · CTIO 99137 190422 F9 V CH-0.4 · · · 6179 4.42 1.0 -0.08 · · · 0.291 -4.458 A · · · CTIO 99240 190248 G8 IV · · · 5512 4.23 1.0 0.13 · · · 0.149 -5.092 I · · · CTIO 99322 191285 K5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.668 -4.692 A · · · CTIO 99344 190954 G7 V · · · 5504 4.56 1.0 -0.37 · · · 0.153 -5.059 I · · · CTIO 99385 191391 K6 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.585 -4.576 A · · · SO 99461 191408 K2.5 V · · · 4857 4.57 1.0 -0.57 · · · 0.156 -5.079 I · · · SO 99550 · · · M0 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.820 -4.699 A · · · SO 99572 191862 F7 V Fe−0.5 · · · 6397 4.21 1.0 -0.11 · · · 0.182 -4.772 I · · · SO 99634 189310 K2 V · · · 5042 4.46 1.0 -0.04 · · · 0.271 -4.781 I · · · CTIO 99651 192031 K2 V Fe-1.8 CH-1.2 · · · 5387 4.47 1.0 -0.74 · · · 0.150 -5.081 I · · · SO 99825 192310 K2+ V · · · 5015 4.47 1.0 0.02 · · · 0.165 -5.048 I · · · SO 100047 · · · K8 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.946 -4.801 I · · · CTIO 100064 192947 G8.5 III-IV · · · 5028 2.80 1.0 -0.05 K 0.125 · · · · · · · · · SO 100184 192886 F6 IV-V · · · 6451 4.33 1.9 0.02 · · · 0.179 -4.782 I · · · CTIO 100223 192961 K5.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.507 -4.861 I · · · CTIO 100280 192117 G8 IV-V · · · 5435 4.51 1.0 0.03 · · · 0.205 -4.828 I · · · CTIO 100412 193307 F9 V · · · 6027 4.18 1.0 -0.26 · · · 0.154 -4.980 I · · · CTIO 100455 193406 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.645 -4.628 A · · · CTIO 100492 193844 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.235 -4.848 I · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs 100852 194433 K2 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 100925 194640 G8 V · · · 5500 4.44 1.0 -0.01 · · · 0.178 -4.924 I · · · SO 101027 194943 F2 V · · · 6771 3.53 2.0 -0.30 · · · · · · · · · · · · · · · SO 101317 195266 K7- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.789 · · · · · · · · · CTIO 101432 195521 G1.5 V · · · 5678 4.11 1.0 -0.06 · · · 0.391 -4.375 A · · · CTIO 101507 195838 F9 V Fe-0.6 CH-0.3 · · · 6057 3.73 1.0 -0.16 · · · 0.152 -4.987 I · · · SO 101549 · · · K2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.433 -4.606 A · · · CTIO 101612 195627 F0 V · · · 7201 3.90 2.5 -0.12 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 101726 196141 G2 V · · · 5746 4.59 1.0 -0.06 · · · 0.297 -4.523 A · · · CTIO 101772 196171 K0 III-IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.158 · · · · · · · · · CTIO 101846 · · · K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.455 -4.861 I · · · CTIO 101905 196390 G1.5 V · · · 5997 4.40 1.0 0.18 · · · 0.177 -4.894 I · · · CTIO 101983 196378 G0 V Fe-0.8 CH-0.5 · · · 6047 3.98 1.0 -0.41 · · · 0.177 -4.837 I · · · CTIO 101997 196761 G8 V · · · 5489 4.54 1.0 -0.26 · · · 0.173 -4.948 I · · · SO 102119 196998 K5+ V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.790 -3.902 VA * SO 102125 196067 G0 V * 5969 3.99 1.0 0.16 · · · 0.141 -5.121 VI · · · CTIO 102128 196068 G1 V * 6000 4.31 1.0 0.22 * 0.147 -5.081 I · · · CTIO 102186 196877 K7 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.834 -4.887 I · · · CTIO 102264 197214 G6 V · · · 5593 4.50 1.0 -0.24 · · · 0.178 -4.903 I · · · SO 102333 197157 A9 IV * 7448 4.23 2.0 0.40 * · · · · · · · · · · · · CTIO 102485 197692 F5 V · · · 6633 4.22 2.0 -0.08 · · · 0.290 -4.404 A · · · SO 102486 197711 K1 IV-V · · · 4746 4.27 1.0 -0.25 · · · 0.177 -5.026 I · · · SO 102495 · · · K6.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.139 -4.720 A · · · CTIO 102521 197818 G1 V · · · 5831 4.50 1.0 -0.28 · · · 0.167 -4.942 I · · · SO 102580 197823 K0 IV-V · · · 5261 4.34 1.0 0.02 · · · 0.214 -4.810 I · · · CTIO 102664 198075 G0.5 V · · · 5830 4.57 1.0 -0.36 · · · 0.162 -4.969 I · · · SO 102964 · · · K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.534 -4.591 A · · · CTIO 103019 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.359 -4.691 A · · · CTIO 103039 · · · M4 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 103389 199260 F6 V · · · 6241 4.32 1.0 -0.26 · · · 0.313 -4.402 A · · · SO 103458 199288 G2 V Fe-1.0 · · · 5852 4.46 1.0 -0.54 · · · 0.181 -4.847 I · · · CTIO 103576 · · · K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.787 -4.648 A · · · CTIO 103581 199704 K2 IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.204 -4.981 I · · · SO 103636 · · · M0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.887 -4.711 A · · · CTIO 103654 199190 G1 IV-V · · · 5844 4.20 1.0 0.05 · · · 0.154 -5.029 I · · · CTIO 103673 199623 F5.5 V · · · 6342 4.07 2.0 -0.36 · · · 0.207 -4.666 A · · · CTIO 103699 199976 G9 V · · · 5299 4.43 1.0 -0.30 · · · 0.367 -4.475 A · · · CTIO 103768 199981 K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.197 -4.601 A · · · CTIO 103787 200083 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.288 -4.930 I · · · CTIO 103820 199933 K3.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.680 -4.542 A · · · CTIO 103832 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.564 -4.799 I · · · CTIO 103882 200163 F5 V · · · 6589 3.94 2.0 -0.13 · · · 0.291 -4.395 A · · · CTIO 104108 200349 K3+ V (k) · · · 4665 4.63 1.0 -0.32 · · · 0.325 -4.861 I · · · CTIO 104239 200968 G9.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.350 -4.650 A · · · SO 104299 200505 K2 V (k) · · · 5079 4.62 1.0 -0.32 · · · 0.254 -4.761 I · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

104436 199509 G1 V · · · 5794 4.54 1.0 -0.34 · · · 0.170 -4.925 I · · · CTIO 104440 200525 F9.5 V · · · 6001 4.37 1.0 0.04 · · · 0.226 -4.667 A · · · CTIO 104526 201247A G5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.368 -4.358 A · · · CTIO 104526 201247B G7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.324 -4.435 A · · · CTIO 104680 201647 F5 V · · · 6538 4.21 1.9 -0.07 · · · 0.229 -4.575 A · · · CTIO 104738 201772 F6 V Fe-0.9 CH-0.5 · · · 6483 3.97 1.0 -0.18 · · · 0.219 -4.612 A · · · CTIO 104809 201989 G5 V · · · 5579 4.43 1.0 -0.07 · · · 0.316 -4.513 A · · · SO 105184 202628 G1.5 V · · · 5777 4.46 1.0 -0.08 · · · 0.203 -4.782 I · · · CTIO 105204 202819 K4+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.307 -4.988 I · · · SO 105214 202457 G2 V · · · 5664 4.21 1.0 0.01 · · · 0.165 -4.982 I · · · CTIO 105312 202940 G7 V · · · 5354 4.32 1.0 -0.50 · · · 0.167 -4.988 I · · · SO 105319 202730 A5 V(n) · · · 8114 4.12 2.0 0.10 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 105336 · · · M1.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 105341 203040 K6.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.938 -4.552 A · · · CTIO 105384 203019 G5 V · · · 5696 4.46 1.0 0.09 · · · 0.361 -4.436 A · · · CTIO 105441 202746 K2.5 V k · · · 4786 4.56 1.0 -0.32 * 0.981 -4.318 A · · · CTIO 105606 203432 G8 IV · · · 5498 4.17 1.0 0.16 · · · 0.175 -4.948 I · · · CTIO 105612 202732 G5 V · · · 5566 4.51 1.0 -0.14 · · · 0.274 -4.602 A · · · CTIO 105675 203413 K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.515 -4.682 A · · · CTIO 105712 203244 G8 V · · · 5445 4.50 1.0 -0.14 · · · 0.306 -4.555 A · · · CTIO 105858 203608 F9 V Fe-1.4 CH-0.7 · · · 6205 4.42 1.0 -0.60 · · · 0.265 -4.491 A · · · CTIO 105905 203850 K2.5 V · · · 4746 4.69 1.0 -0.68 · · · 0.177 -5.033 I · · · CTIO 105911 203985 K2 III-IV · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.160 · · · · · · · · · CTIO 106007 204363 F9 V Fe-1.3 CH-0.7 · · · 6251 4.35 1.0 -0.41 · · · 0.210 -4.663 A · · · SO 106147 204587 K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.747 -4.839 I · · · SO 106213 204385 G0 V CH-0.3 · · · 5999 4.28 1.0 0.04 · · · 0.166 -4.931 I · · · CTIO 106350 · · · M0+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 106353 204941 K2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.155 -5.087 I · · · CTIO 106391 · · · K5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.205 -5.076 I · · · CTIO 106559 205289 F5 V Fe-0.8 CH-0.4 · · · 6633 4.14 2.0 -0.30 · · · 0.307 -4.363 A · · · SO 106696 205390 K1.5 V · · · 4971 4.60 1.0 -0.22 · · · 0.303 -4.702 A · · · CTIO 106704 205310 K5- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.788 -5.004 I · · · CTIO 106913 205905 G1 V · · · 5795 4.43 1.0 -0.08 · · · 0.253 -4.609 A · · · SO 107022 205536 G9 V · · · 5325 4.41 1.0 -0.10 · · · 0.150 -5.084 I · · · CTIO 107089 205478 K1 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.150 · · · · · · · · · CTIO 107095 206301 G1 IV · · · 5634 3.76 1.0 -0.10 · · · 0.233 -4.697 A · · · SO 107133 · · · K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.274 -4.655 A · · · CTIO 107143 206276 K3.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.205 -5.089 I · · · CTIO 107152 206163 G8 IV-V · · · 5415 4.51 1.0 0.01 · · · 0.207 -4.832 I · · · CTIO 107225 206395 F8.5 IV-V · · · 6373 4.25 1.0 0.32 · · · 0.144 -5.066 I · · · CTIO 107350 206860 G0 V CH−0.5 · · · 5954 4.43 1.0 -0.10 · · · 0.339 -4.400 A · · · CTIO/SO 107385 206630 K3 V · · · 4762 4.67 1.0 -0.37 · · · 0.212 -4.970 I · · · CTIO 107412 206893 F5 V · · · 6571 4.16 2.0 -0.23 · · · 0.266 -4.466 A · · · SO 107427 · · · F5.5 V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.190 -4.713 A · · · CTIO 107522 206804 K6.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.270 -4.704 A · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

107556 207098 kA5hF0mF2 III · · · 7301 3.66 2.0 -0.13 · · · · · · · · · · · · · · · SO 107620 207043 G5 V · · · 5753 4.43 1.0 0.09 · · · 0.201 -4.801 I · · · CTIO 107625 207144 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.204 -4.990 I · · · SO 107649 207129 G0 V Fe+0.4 · · · 5928 4.40 1.0 0.04 · · · 0.153 -5.020 I · · · CTIO 107758 · · · K7- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.436 -4.728 A · · · CTIO 107805 207583 G8- V · · · 5505 4.47 1.0 -0.06 · · · 0.313 -4.549 A · · · SO 107877 207692 F6- V · · · 6290 4.15 2.0 -0.33 · · · 0.186 -4.762 I · · · SO 107936 207699 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.263 -4.908 I · · · CTIO 108020 · · · K6.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.402 -4.980 I · · · CTIO 108036 207958 F2 V · · · 6799 4.09 2.0 -0.18 · · · · · · · · · · · · · · · SO 108065 207970 G7 V · · · 5502 4.41 1.0 0.01 · · · 0.156 -5.041 I · · · SO 108158 207700 G4 V · · · 5635 4.27 1.0 0.05 · · · 0.146 -5.101 VI · · · CTIO 108162 207496 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.485 -4.621 A · · · CTIO 207496B M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 108216 · · · K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.199 -5.104 VI · · · CTIO 108241 208272 G9.5 V (k) · · · 5111 4.51 1.0 -0.14 · · · 0.347 -4.591 A · · · SO 108416 208573 K3- V · · · 4800 4.57 1.0 0.08 * 0.341 -4.825 I · · · CTIO 108468 208704 G1 V · · · 5753 4.35 1.0 -0.36 · · · 0.165 -4.961 I · · · SO 108525 208880 G9 V · · · 5340 4.48 1.0 -0.14 · · · 0.186 -4.908 I · · · CTIO 108567 · · · K5.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.904 -4.658 A · · · CTIO 108736 208998 G0 V · · · 6002 4.35 1.0 -0.24 · · · 0.151 -5.015 I · · · CTIO 108809 209253 F6.5 V · · · 6250 4.19 2.0 -0.20 · · · 0.325 -4.374 A · · · SO 108870 209100 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.354 -4.851 I · · · CTIO 109110 209779 G1 V · · · 5751 4.45 1.0 0.05 · · · 0.312 -4.506 A · · · CTIO 109166 209742 K2 V · · · 5052 4.49 1.0 -0.04 · · · 0.153 -5.092 I · · · CTIO 109245 209635 F8 V · · · 6132 4.42 1.0 -0.27 · · · 0.171 -4.866 I · · · CTIO 109268 209952 B6 V · · · 13201 3.84 2.0 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 109285 210049 A1.5 IVn · · · 8907 3.64 2.0 -0.62 · · · · · · · · · · · · · · · SO 109421 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.170 -4.480 A · · · CTIO 109422 210302 F6 V · · · 6454 4.11 2.0 0.00 · · · 0.173 -4.823 I · · · SO 109427 210418 A1 Va · · · 8569 3.86 2.0 -0.38 * · · · · · · · · · · · · CTIO 109670 · · · G5 V Fe-1.2 CH-1 * · · · · · · · · · · · · · · · 0.161 -4.991 I · · · CTIO 109816 210975 K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.186 -5.160 VI · · · CTIO 109821 210918 G2 V · · · 5761 4.34 1.0 -0.03 · · · 0.143 -5.121 VI · · · CTIO 109822 211038 G9.5 IV-V · · · 4935 3.66 1.0 -0.56 · · · 0.126 -5.234 VI · · · SO 110066 211369 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.398 -4.659 A · · · CTIO 110078 210853 F0 IIp · · · 7295 4.11 4.0 0.27 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 110109 211415 G0 V · · · 5837 4.45 1.0 -0.31 · · · 0.170 -4.918 I · · · CTIO 110156 211583 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.402 -4.900 I · · · CTIO 110245 211723 K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.274 -4.574 A · · · CTIO 110258 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.448 -4.600 A · · · CTIO 110341 211976 F5 V · · · 6579 4.24 1.4 0.02 · · · 0.207 -4.646 A · · · CTIO 110443 211970 K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.425 -4.670 A · · · CTIO 110468 212038 K2.5 V · · · 4937 4.61 1.0 -0.67 * 0.132 -5.194 VI · · · CTIO 110483 212146 G8 V · · · 5301 4.44 1.0 -0.44 · · · 0.165 -4.999 I · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs 110534 · · · M1- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 110618 211998 G9 V Fe-3.1 CH-1.5 · · · 5486 3.73 1.0 -0.82 · · · 0.130 -5.243 VI · · · CTIO 110649 212330 G2 IV-V · · · 5744 4.09 1.0 0.08 · · · 0.138 -5.157 VI · · · CTIO 110655 · · · K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.529 -4.608 A · · · CTIO 110712 212168A G0 V * 5987 4.33 1.0 0.03 · · · 0.158 -4.981 I · · · CTIO 110714 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.332 -4.699 A · · · CTIO 110719 212168B G0- V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.153 -5.320 VI · · · CTIO 110750 212658 K4.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.390 -4.372 A · · · SO 110778 212697 G5 V Fe-0.8 CH-1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.325 · · · · · · · · · SO 110778 212698 G1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.328 -4.442 A · · · SO 110812 212580 K1 V (k) · · · 5050 4.54 1.0 -0.05 · · · 0.236 -4.828 I · · · CTIO 110843 212708 G6 IV · · · 5526 4.32 1.0 0.06 · · · 0.150 -5.080 I · · · CTIO 110922 A M3- V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 110922 B M3 V * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 110996 213042 K4- V · · · 4580 3.81 1.0 0.31 · · · 0.282 -4.983 I · · · SO 111078 · · · K6.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.776 -4.886 I · · · CTIO 111288 · · · K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.633 -4.672 A · · · SO 111349 213628 G8 V · · · 5501 4.49 1.0 -0.08 · · · 0.177 -4.932 I · · · SO 111391 · · · M2+ V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 111449 213845 F5 V · · · 6597 4.11 2.0 -0.04 · · · 0.238 -4.547 A · · · SO 111565 213941 G8 V Fe-1.3 · · · 5628 4.39 1.0 -0.13 · · · 0.155 -5.031 I · · · CTIO 111648 214067 G9 V · · · 5322 4.57 1.0 -0.36 · · · 0.143 -5.129 VI · · · CTIO 111746 214385 G8 V Fe-1.2 · · · 5810 4.49 1.0 -0.02 · · · 0.172 -4.925 I · · · SO 111766 · · · M3.5 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 111870 214615A G9 V (k) * 5382 4.49 1.0 -0.09 · · · 0.340 -4.553 A · · · SO 111870 214615B G9 V (k) * · · · · · · · · · · · · · · · 0.340 -4.553 A · · · SO 111880 · · · K7 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.548 -4.695 A · · · CTIO 111958 A K6- V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.327 · · · · · · · · · CTIO 111958 B M0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 111960 214749 K4.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.192 -4.439 A · · · SO 111965 214810 G9 V Fe-0.7 · · · 6151 4.19 1.0 -0.22 · · · 0.254 -4.542 A · · · CTIO 111978 214759 K0 IV-V · · · 5498 4.13 1.0 0.24 · · · 0.177 -4.961 I · · · SO 111983 214731 K5- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.217 -5.051 I · · · CTIO 112069 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.593 · · · · · · · · · SO 112117 214953 F9.5 V · · · 6104 4.27 1.0 0.02 · · · 0.155 -4.988 I · · · CTIO 112414 215456 G0.5 V · · · 5752 4.12 1.0 -0.16 · · · 0.145 -5.100 I · · · CTIO 112491 215641 G8 V (k) · · · 5476 4.49 1.0 0.06 · · · 0.328 -4.530 A · · · SO 112504 215696 G1 V · · · 5530 4.30 1.0 -0.30 · · · 0.170 -4.950 I · · · SO 112515 215657 G0 V · · · 6003 4.43 1.0 0.10 · · · 0.322 -4.439 A · · · CTIO 112524 215722 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.828 -4.647 A · · · SO 112581 215768 G0 V CH-0.3 · · · 5999 4.39 1.0 -0.04 · · · 0.291 -4.494 A · · · CTIO 112623 215789 A2 IVn SB2 · · · 8137 3.70 2.0 -0.16 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 112637 215864 K3 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.257 -4.919 I · · · CTIO 112763 216054 G9 V · · · 5398 4.49 1.0 -0.13 · · · 0.150 -5.081 I · · · CTIO 112816 216013 G8 V · · · 5323 4.53 1.0 -0.25 · · · 0.357 -4.482 A · · · CTIO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

112843 · · · K8 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.999 -4.614 A · · · CTIO 112974 216402 F8 V · · · 6195 3.81 1.0 0.07 · · · 0.162 -4.908 I · · · SO 113044 216435 G0 V · · · 5996 4.03 1.0 0.18 · · · 0.141 -5.130 VI · · · CTIO 113137 216437 G1 V Fe+0.3 · · · 5894 4.17 1.0 0.23 · · · 0.143 -5.122 VI · · · CTIO 113221 · · · M1.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 113229 · · · M3- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 113238 216770 G9 V CN+1 · · · 5313 4.35 1.0 0.13 · · · 0.188 -4.933 I · · · SO 113283 216803 K4+ V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.964 -4.467 A · · · SO 113357 217014 G2 V+ · · · 5750 4.35 1.0 0.12 · · · 0.153 -5.050 I · · · CTIO 113368 216956 A4 V · · · 8399 4.14 2.0 0.10 * · · · · · · · · · · · · SO 113409 217065 K6 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.519 -4.481 A · · · SO 113423 217025 K1 IV-V · · · 5246 4.45 1.0 0.11 · · · 0.322 -4.640 A · · · CTIO 113445 217166 G5 V Fe-0.8 · · · 5738 4.12 1.0 -0.10 · · · 0.171 -4.926 I · · · CTIO 113576 217357 K7+ V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.809 -4.643 A · · · SO 113579 217343 G1.5 V (k) · · · 5749 4.50 1.0 0.00 · · · 0.425 -4.321 A · · · SO 113597 217379 K6.5 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.188 -4.336 A · · · CTIO 113638 217364 K1 III Fe-1.2 CN-0.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.147 · · · · · · · · · CTIO 113697 217486 K3+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.322 -4.838 I · · · CTIO 113701 217487 K1 V+ (k) · · · 5128 4.44 1.0 0.07 · · · 0.254 -4.752 I · · · CTIO 113771 · · · K6.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.199 -4.729 A · · · SO 113860 217792 F1 V Fe-0.8 · · · 7143 3.96 2.0 -0.30 · · · · · · · · · · · · · · · SO 113896 217877 G0- V · · · 5996 4.31 1.0 -0.20 · · · 0.179 -4.852 I · · · CTIO 114044 · · · K6 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.448 -4.535 A · · · CTIO 114110 · · · G1 V * · · · · · · · · · · · · · · · 0.164 · · · · · · · · · CTIO 114135 218279 K2+ V CN+1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.188 -4.999 I · · · SO 114156 218294 K6 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.772 -4.496 A · · · SO 114167 218268 F5 V · · · 6334 3.69 1.0 -0.02 · · · 0.241 -4.561 A · · · CTIO 114167 218269 F5.5 IV-V · · · 6465 4.18 2.1 -0.08 · · · 0.218 -4.627 A · · · CTIO 114242 218422 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.798 -4.582 A · · · SO 114286 218483 K1 V · · · 5023 4.46 1.0 -0.14 · · · 0.351 -4.585 A · · · CTIO 114291 218522 F6 V Fe-0.7 CH-0.4 · · · 6488 4.21 2.0 -0.27 · · · 0.206 -4.672 A · · · SO 114361 218511 K5.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.089 -4.577 A · · · CTIO 114382 218630 F5 V · · · 6426 4.01 2.2 -0.20 · · · 0.260 -4.499 A · · · CTIO 114411 · · · M2 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 114416 218572 K3+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.388 -4.724 A · · · CTIO 114424 218730 G0 V · · · 5946 4.41 1.0 0.02 · · · 0.181 -4.855 I · · · CTIO 114455 218760 K3 V (k) Fe-0.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.279 -4.843 I · · · SO 114699 219077 G8 V+ · · · 5177 3.95 1.0 -0.27 · · · 0.132 -5.203 VI · · · CTIO 114719 -20 6558 M0.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 114746 219246 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.703 -4.367 A · · · SO 114790 219249 G7 V · · · 5505 4.59 1.0 -0.35 · · · 0.165 -4.982 I · · · CTIO 114885 219437 K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.344 -4.793 I · · · CTIO 114948 219482 F6 V · · · 6290 4.22 1.8 -0.09 · · · 0.300 -4.434 A · · · CTIO 114952 219592 F5 V Fe-0.7 CH-0.4 · · · 6594 4.24 2.0 -0.29 · · · 0.398 -4.207 A · · · CTIO 114954 · · · M0 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.280 -4.823 I · · · SO

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

114980 219495 K4 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.815 -4.589 A · · · CTIO 114986 219509 K3.5 V · · · 4564 4.54 1.0 -0.07 * 0.179 -5.155 VI · · · CTIO 114996 219571 F4 V · · · 6618 3.82 2.1 -0.23 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 115013 219630 K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.359 -4.675 A · · · CTIO 115054 219693 F4 V · · · 6544 3.95 2.0 -0.24 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 115087 219709 G1 V · · · 5766 4.37 1.0 -0.20 · · · 0.212 -4.743 A · · · CTIO 115123 219764 K5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.201 -4.452 A · · · CTIO 115126 219834A G8.5 IV * 5461 3.88 1.0 0.23 · · · 0.143 -5.130 VI · · · CTIO/SO 115142 219877 F4 V Fe-0.4 · · · 6775 4.06 2.1 -0.13 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 115302 · · · M1 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 115527 220476 G5 V · · · 5603 4.49 1.0 -0.13 · · · 0.371 -4.413 A · · · CTIO 115713 220729 F4 V · · · 6737 4.01 2.1 -0.10 · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 115780 220829 K1 V · · · 5012 4.42 1.0 -0.23 · · · 0.160 -5.085 I · · · CTIO 115781 · · · M2.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 115849 220945 K2.5 V · · · 4936 4.52 1.0 -0.04 · · · 0.229 -4.900 I · · · CTIO 115951 221146 G1 V · · · 5826 4.17 1.0 -0.04 · · · 0.155 -5.013 I · · · CTIO 115955 · · · K6+ V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.617 -4.599 A · · · CTIO 116050 221275 G9 V CN+1 · · · 5303 4.42 1.0 -0.04 · · · 0.242 -4.757 I · · · SO 116063 221231 G0 V · · · 5911 4.45 1.0 -0.11 · · · 0.277 · · · · · · · · · CTIO 116215 221503 K6 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.883 -4.486 A · · · SO 116250 221420 G2 IV-V · · · 5749 3.94 1.0 0.14 · · · 0.139 -5.151 VI · · · CTIO 116258 221575 K2 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.495 -4.468 A · · · SO 116374 · · · K5.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.568 -4.861 I · · · CTIO 116395 221739 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.661 -4.396 A · · · CTIO 116429 221818 G9 V · · · 5316 4.54 1.0 -0.21 · · · 0.341 -4.543 A · · · CTIO 116436 221839 F7.5 V · · · 6012 3.94 1.0 -0.09 · · · 0.293 -4.472 A · · · SO 116492 · · · K4.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.583 -4.784 I · · · CTIO 116495 221950 F6 V Fe-1.4 comp · · · 6396 4.11 1.4 -0.48 · · · 0.300 -4.395 A · · · CTIO 116745 222237 K3+ V · · · 4615 4.66 1.0 -0.58 · · · 0.231 -4.959 I · · · CTIO 116763 222335 G9.5 V · · · 5218 4.56 1.0 -0.17 · · · 0.192 -4.909 I · · · SO 116819 222422 G8 V · · · 5486 4.55 1.0 -0.05 · · · 0.178 -4.928 I · · · SO 116898 · · · M0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 116937 222595 G5 V · · · 5528 4.54 1.0 -0.12 · · · 0.197 -4.838 I · · · CTIO 117011 · · · K5+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.718 -5.378 VI · · · CTIO 117066 222669 G1 V · · · 5838 4.43 1.0 0.00 · · · 0.201 -4.771 I · · · CTIO 117081 222834 G1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.161 -4.930 I · · · SO 117147 222898 K3 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.507 -4.600 A · · · CTIO 117247 223078 K2+ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.170 -5.030 I · · · SO 117258 223084 F9 V · · · 6082 4.37 1.0 -0.23 · · · 0.229 -4.634 A · · · CTIO 117404 223282 G8.5 V · · · 5383 4.54 1.0 -0.33 · · · 0.197 -4.872 I · · · SO 117410 -13 6464 K5 V ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.294 -4.194 VA * SO 117481 223408 F6 V · · · 6255 4.18 1.0 -0.17 · · · 0.319 -4.390 A · · · SO 117542 223515 K0 V · · · 5093 4.47 1.0 0.02 · · · 0.212 -4.868 I · · · SO 117669 223681 K2 V k · · · 4898 4.67 1.0 -0.39 · · · 0.923 -4.201 A · · · CTIO 117697 · · · M0.5 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO

Notes to Table 2 HIP 560 = HD 203: Rotational broadening of 150km/s used in simplex solution.

HIP 2235 = HD 2454: An F5 dwarf with an overabundance of Strontium. Ba II 4554 also appears enhanced.

HIP 3505 = HD 4247: Simplex fit utilized IUE spectrum SWP17039.

HIP 3961 = HD 5028: We were somewhat surprised to find that this metal-weak F6 star turns out to be in the very chromospherically active category. However, visual inspection of the spectrum verifies that the Ca II K & H lines are both shallow. It turns out that this star is both an X-ray source (Haberl et al. 2000) and a far-UV source (Bowyer et al. 1995). Observed 12 Dec, 2002. HIP 4855 = HD 6156: This star is a close visual double with HD 6156B, which is recorded in Table 1 with a composite spectral type K0 V + K5 V. This composite type is probably due to contamination from the much brighter primary (G9 V), and thus the approximate spectral type for B is about K5 V.

HIP 9711: Supergiant, with a large parallax error: 27.60 ± 21.70mas. Also has quite large proper motions. No clear reason for parallax error. Evidently not within 40pc. Spectrum is peculiar; the hydrogen lines suggest a spectral type of A3 Iab, but no metallic lines, except for the K-line are visible. This is a high-amplitude Hipparcos variable. HIP 10191 = HD 13513: Triple system. The spectral type for HD 13513 is for AB, HD 13513C is actually CD -36 816C.

HIP 11324 = HD 15146: Poor convergence in simplex fit.

HIP 11964 = HD 16157: This chromospherically very active star was observed on 13 Dec, 2002. HD 18622: This is not a Hipparcos star, probably because it is too bright. However, its parallax (from the General Catalog of Trigonometric Parallaxes) is 28 ± 11mas.

HIP 16247 = HD 21703: This chromospherically very active star was observed on November 27, 2001.

HIP 16846 = HD 22468: This well-known RS CVn variable shows strong emission in Ca II K & H with infilling in Hβ. The spectral lines appear broad. This chromospherically very active star was observed on December 15, 2002.

HIP 18450 = HD 25004: Ba II λ4554 appears slightly enhanced in this K-dwarf.

HIP19248 = HD 26354: This chromospherically very active star was observed on February 10, 2001.

HIP 20338: This chromospherically very active star was observed on November 27, 2001. HIP 20968: F9 dwarf with large parallax error: 120.70 ± 56.47mas. Double with HD 28639, a K2 III (Simbad) with π = 2.18. HIP 20968 likely not within 40pc.

HIP 21756 = HD 30003: Spectrum composite A+B.

HIP 23309: This chromospherically very active star was observed on February 8, 2001. HIP25486 = HD 35850: This chromospherically very active star was observed on March 13, 2001. HIP 25627 = HD 36705: This chromospherically very active star was observed on December 11, 2002.

HIP 26369: This chromospherically very active star was observed on February 5, 2001. HIP 26462: G5 dwarf with large parallax error: 30.99±24.17mas. Double with HD 37761, a G5 III (Simbad) with π = 9.58mas. Evidently not within 40pc.

HIP 26380 = HD 38283: This chromospherically very active star was observed on December 12, 2002.

HD 38392 = γ Lep B: This star is not in the Hipparcos catalog, but on the basis of its spectral type, apparent magnitude, and association with γ Lep, it must be closer than 40pc. γ Lep A immediately follows this star in the table (HIP 27072). HIP 27288 = HD 38678: Simplex fit utilized IUE spectrum SWP50070 and v sin i = 200km s^{−1}. HIP 28103 = HD 40136: Simplex fit utilized IUE spectrum SWP10286.

HIP 28796 = HD 41824: This chromospherically very active star was observed on December 12, 2002.

HIP 29804 = HD 43848: This K2 subgiant shows a strong Swan band at λ4737.

HIP 29964 = HD 45081: This chromospherically very active star was observed on February 9, 2001. HIP 30314 = HD 45270: G-band in stellar spec-

Table 2—Continued

HIP HD/DM SpT N1 T_{eff} log g ξ_t [M/H] N2 S_{M W} log(R^′_{HK}) AC N3 Obs

117815 223913 G0- V · · · 5949 4.41 1.0 -0.13 · · · 0.249 -4.598 A · · · CTIO 117815* 223913B M1 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CTIO 117880 224022 F9− V · · · 6017 4.21 1.0 0.08 · · · 0.161 -4.948 I · · · SO 117958 224143 G1 V · · · 5770 4.49 1.0 -0.10 · · · 0.302 -4.508 A · · · SO 117966 -06 6318 M2.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 118008 224228 K2.5 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.618 -4.468 A · · · CTIO 118123 224393 G5 V Fe-0.9 · · · 5791 4.62 1.0 -0.46 · · · 0.192 -4.806 I · · · CTIO 118160 · · · M0 V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SO 118180 · · · K6.5 V k · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.142 -4.524 A · · · CTIO 118261 224607 K4 V (k) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.685 -4.524 A · · · SO 118278 224619 G8+ V · · · 5442 4.49 1.0 -0.21 · · · 0.165 -4.996 I · · · SO

trum is weak compared to simplex-fit model. See spectral type for confirmation of weak G-band. HIP 30362 = HD 256294: This star, classified as B9 III, forms a faint triple with HIP 30365 (K1 III- IV) and a third star, BD +08 1303B. The two Hipparcos stars have large parallax errors. Judging from their spectral types and magnitudes, these stars lie well beyond 40pc.

HIP 30476 = HD 45289: A solar twin. HIP 31711 = HD 48189: G-band in stellar spectrum is weak compared to simplex-fit model. See spectral type for confirmation of weak G-band. HIP 37606 = HD 62644: Weak Ca I 4227. HIP 40706 = HD 70060: Simplex fit utilized IUE spectrum SWP56381.

HIP 40769 = IDS 08186-6729A: This star has a faint companion about 33^{′′} due south which is not included in the HIP 40769 designation, but which is designated IDS 08186-6729B, and also LDS 215B. For this companion, we have left the HIP column blank, but have placed the designator “B” in the second column.

HIP 42291 = HD 73524: Ca I strong, but G-band slightly weak for the spectral type.

HIP 43290 = HD 75519: Photometry residuals high in simplex fit.

HIP 44713 = HD 78429: Photometry residuals high in simplex fit.

HIP 45238 = HD 80007: Simplex fit utilized IUE spectra LWP8843 and SWP43459.

HIP 45940 = HD 81639AB: The similarity of the spectral type of the companion of HD 81639 (G8 V) to the primary (G7 V) coupled with the magnitude difference (≈ 4 in V) according to Simbad suggests substantial contamination from the primary in the spectrum of the secondary. HIP 50798 = HD 90034B: K0 giant star with a large parallax error: 98.17±79.48mas. The A component (HIP 50804 = HD 90034A) is an A3 IV-V star (this paper). Its parallax is π = 3.29mas. It is not clear if this is a physical double. HIP 52341: A visual double star; the eastern component is the brightest and is designated “A” by Simbad. However, Simbad seems to have mixed the spectral types of the two stars: “A”, the eastern companion is M2.5 in Simbad, B is K7. HIP 54298: F5 dwarf with large parallax error: 155.28 ± 78.30mas. Double with HD 96507, B9 III

(Simbad) with π = −0.20mas. Evidently not within 40pc.

HIP 54806 = HD 97578: Carbon star with large parallax error: 31.18 ± 14.06mas. No clear reason for parallax error.

HIP 55031: F6 peculiar star with large parallax error: 43.57 ± 35.81mas. Variable star. Has a number of faint companions which probably account for parallax error.

HIP 55705 = HD 99211: Simplex solution utilized IUE spectrum SWP44997.

HIP 56280 = HD 100286: Ca I 4226 peculiarly weak. This star is a near-equal visual double with HD 100287 which does not appear in the Hipparcos catalog, but which is included in the HIP 56280 designation.

HIP 57363 = HD 102249: Simplex fit utilized IUE spectra LWP13333 and SWP33671.

HIP 58240 = HD 103742: Is a wide visual double with HIP 58241 = HD 103743. G-band weak in stellar spectrum compared with simplex-fit model. HIP 59199 = HD 105452: Simplex fit utilized IUE spectrum SWP44996.

HIP 59750 = HD 106516: Both the SO and the CTIO spectra agree that this metal-weak F9 dwarf is a chromospherically active star. The CTIO spectrum, obtained on December 14, 2002 gives log(R^′_{HK} ) = −4.158 (very active) and the SO spectrum, obtained on April 9, 2001 gives log(R^′_{HK} ) = −4.410 (active). This star is an Xray source, and may have been the source of the January 13, 1993 gamma-ray burst (see Shibata et al. 1997).

HIP 60553: This chromopherically very active star was observed on February 8, 2001.

HIP 60853 = HD 108564: This is a very metalweak K5 star. The radial velocity of this star (110 km s^{−1}) implies it is a member of the halo. HIP 60965 = HD 108767: Simplex fit utilized IUE spectrum SWP18885 and v sin i = 200km s^{−1}. HIP 61174 = HD 109085: Simplex fit utilized IUE spectrum SWP55354.

HIP 62333 = HD 110971: This chromopherically very active star was observed on February 10, 2001.

HIP62403 = HD 111038: Violet end of spectrum appears veiled, perhaps due to chromospheric activity. This may have affected simplex solution.

This very chromopherically active star was observed on February 10, 2001.

HIP 63033 = HD 112164: Spectrum appears peculiar, and possibly composite. Metals are about as strong as a G2 V, but enhancement in the metallic line strengths depends on the wavelength. The Simplex fit suggests this star is metal-rich ([M/H] = 0.22), which gives an excellent fit to the stellar energy distribution from the UV to 12μm. There is no indication of chromospheric activity – indeed we classify this star as being in the “Very Inactive” class.

HIP 64478 = HD 114630: The entire spectrum appears “veiled”. The low-excitation/resonance lines (such as Ca I, Fe I 4046, etc.) are particularly weak, the cores of Ca II K & H are shallow, and Hβ appears slightly filled in. The simplex solution is suspect because of this “veiling”. This star is a well-known chromospherically active binary. HIP 66182: F5 dwarf with large parallax error: 59.10 ± 114.46mas. Double with HD 117809, G8 III (Simbad) with π = 1.93mas.

HIP 69562 = HD 124498: This chromopherically very active star was observed on June 5, 2001. HIP 69578: B2 giant with large parallax error: 64.68 ± 46.97mas. Double with HD 124237, B5 V (Simbad) with π = 2.21mas. HIP 69578 is clearly a double-lined spectroscopic binary from our spectrum.

HIP 71686: This star is listed as the CD component of the visual multiple star, ADS 9330. The A component, also in Table 1, is HD 128787. The B component is a faint close companion to A, whereas CD is located about 2^′ to the NE of A. HIP 71908 = HD 128898: broad Ca II K-line. HIP 72399 = HD 130260: visual double with HIP 72400. This chromopherically very active star was observed on August 8, 2001.

HIP 72685: F9 dwarf with large parallax error: 25.68 ± 8.87mas. Double with HD 130922, F5 (Simbad) with π = 8.26mas.

HIP 74815: This chromopherically very active star was observed on June 5, 2001.

HIP 74824 = HD 135379: Simplex fit utilized IUE spectra LWP25218 and SWP47375.

HIP 75255 = HD 136466: large photometry residuals in the simplex fit.

HIP 76362: K1 giant with large parallax error:

99.90 ± 61.26mas. Double (probably optical) with HD 137388, K2 IV (this paper) with π = 26.01 ± 1.88. HIP 76362 is about 1.8 mag fainter than HD 137388, despite more luminous spectral type. Hence, likely optical double.

HIP 76550: Peculiar morphology in the MgH band (violet side weak), seen in both CTIO and SO spectra.

HIP 76629 = HD 139084: This chromopherically very active star was observed on August 10, 2001. HIP 79958 = HD 146464: This chromopherically very active star was observed on August 3, 2001. HIP 80062 = HD 147104: This star forms a visual double with HIP 80063, which has a Hipparcos parallax of −1.46 ± 3.43mas. HIP 80062 itself has a Hipparcos parallax of 26.78 ± 7.79mas. Both stars are clearly more distant than 40pc. HIP 80381 = HD 147555A: Double with HIP 80383, which is a fainter star to the south and east of HIP 80381. Note, however, the earlier spectral type of HIP 80383, which is unexpected if the pair is a physical double. However, the identification is positive. Simbad records a spectral type of K5 for HIP 80381, similar to our spectral type of K6 V, but does not record a spectral type for HIP 80383. HIP 81407 = HD 149606: Large photometric residuals in the simplex solution.

HIP 81478 = HD 149499: This chromopherically very active star was observed on August 10, 2001. HIP 82588 = HD 152391: Large photometric residuals in the simplex solution.

HIP 82725: Faint K0 subgiant with large parallax error: 203.01 ± 29.27mas. Double with CCDM J16545-6224A, HIP 82724. No spectrum available for HIP 82724, which has a comparably large parallax and error.

HIP 83513 = VdBH 81d: F3 subgiant with large parallax error: 29.70 ± 15.98mas. Is in a compact cluster within VdBH 81i reflection nebula. Close proximity of cluster members undoubtedly accounts for large parallax error. Almost certainly outside 40pc.

HIP 83541 = HD 154088: Large photometric residuals in the simplex solution.

HIP 83990 = HD 154577: Peculiar energy distribution. Region around Hβ appears weak-lined. HIP 84084: F5 dwarf with large parallax error: 54.25 ± 56.24mas. Double with HD 155133, K2

(Simbad) with π = 1.68mas.

HIP 84586 = HD 155555 = V824 Ara: RS CVn type variable. This chromopherically very active star was observed on June 25, 2002.

HIP 85019 = HD 157060: Noisy spectrum; luminosity class uncertain.

HIP 86057: Close visual double not referenced as such in Simbad. Components labeled in the table according to relative brightnesses. “A”, the M1.5 V star is the brighter of the two, and is situated about 4 arc seconds to the south and east of the fainter B component. The two components are not resolved on the second Digital Sky Survey. The faint star that does appear on the DSS2 about 12 arc seconds to the north and east of HIP 86057 is not the component we observed.

HIP 86486 = HD 160032: Our CTIO spectrum is too noisy for spectral classification. We have used the spectral type from Gray (1989).

HIP 86489: K2 giant star with large parallax error: 28.57 ± 29.19mas. Double with HD 160150, F3/5 II (Simbad) with π = 1.42mas.

HIP 87000: A star with a large parallax error: 27.84 ± 40.94. Simbad lists a spectral type of G5 for this star, which is in conflict with our type of A1 III-IV. The star HD 161487 is located 22 arc seconds to the south and west of HIP 87000, but has a spectral type of F3 V, so it is not likely the source of confusion.

HIP 87784: K2 giant with large parallax error: 31.55 ± 18.42mas. Double with HD 162157, G8 III (simbad) with π = 5.85mas.

HIP 88908 = HD 165814B: The nomenclature in Simbad for this star appears to be confused. This star is labeled HD 165530B in Simbad, but HD 165530 is located about 22^′ to the east. HIP 88908 is about 15^{′′} to the NE of HD 165814. The telescope coordinates in the FITS header for our spectrum of HIP 88908 agree with this star being proximate to HD 165814, and also agree with the coordinates given in Simbad for HD 165530B. HD 165814 has a parallax of 1.03 ± 2.13mas. HIP 88908 has a parallax of 36.65±9.63mas. However, based on its magnitude and spectral type, this star (like HD 165814, its companion) is more distant than 40pc.

HIP 90706: A close visual double. The “B” component, which is the fainter, is located a few arc seconds to the north and east of A.

HIP 90724 = HD 170368: This is a visual double with a star about 8 arc seconds to the NNW. This star, labeled HD 170368B in the table also has the designation CD-36 12714B. This star is a G5 III (this paper).

HIP 92024 = HD 172555: Simplex fit utilized the IUE spectrum SWP45799.

HIP 92742 = HD 174545: Large photometric residuals in the simplex fit.

HIP 93174 = HD 175813 = ϵ CrA: This is a W UMa type eclipsing binary.

HIP 93449 = R CrA: A variable B-type emissionline pre-main-sequence star in a nebula. Hipparcos parallax has large error: 121.75 ± 68.24mas. HIP 96635 = HD 185181: This is a chromospherically active subgiant K2 star and thus a possible PMS star. Note that Koen & Eyer (2002) have found that this star is a variable from Hipparcos photometry, but were unable to determine the type of variability. This star was observed from CTIO on June 24, 2002, (log(R^′_{HK} ) = −4.170) and from SO on June 19, 2002, giving log(R^′_{HK} ) = −4.201.

HIP 96643 = HD 185342B: An F2 dwarf with a large parallax error: 29.48 ± 26.57. This star is a wide visual double with HD 185342A, an A1 V dwarf (this paper). The “A” component has a parallax of 9.02 ± 2.40mas. Both stars thus probably beyond 40pc.

HIP 98470 = HD 189245: This chromospherically very active late F-type star was observed on June 6, 2001. This star is an extreme ultraviolet source, a variable star and a rapid rotator (86 km s^{−1}). HIP 102119 = HD 196998: This chromospherically very active star was observed on June 6, 2001. HIP 102125 = HD 196067: Primary component in a visual binary with HIP 102128 = HD 196068. HD 196068 is formally within our sample, as its parallax is 25.35±7.35mas, but HD 196067 is outside, with a parallax of 22.95 ± 2.10mas. The photometry residuals in the simplex fit for HD 196068 are high, perhaps due to contamination from primary?

HIP 102333 = HD 197157: Our CTIO spectrum of this star is too noisy for accurate spectral classification. The listed spectral type (A9 IV) is from Gray & Garrison (1989). The simplex solution. likewise, is uncertain.

HIP 105441 = HD 202746: The violet end of this spectrum appears veiled, and the photometric residuals for the simplex fit are high.

HIP 107427: An F5 dwarf with a large parallax error: 47.82 ± 32.04mas. This star is an astrometric binary, which explains the erroneously large parallax (Makarov & Kaplan 2005).

HIP 108416 = HD 208573: Photometric residuals for the simplex fit are high.

HIP 109427 = HD 210418: Simplex fit utilized IUE spectra LWP15565 and SWP36316. HIP 109670: A metal weak G5 dwarf with a large parallax error: 44.20 ± 16.43mas. This star appears single on the Digitized Sky Survey^4 and is not a known astrometric binary, so the large, and probably erroneous parallax is not explained. HIP 110468 = HD 212038: Photometric residuals for the simplex fit are high.

HIP 110719 = HD 212168B: A close visual double with HD 212168. Sinachopoulos (1989) concludes this double is optical. The “B” component has Strömgren uvby colors which are much too red for a G0 dwarf. Since “A” is also a G0 dwarf and is about 2.7 mag brighter, this is undoubtedly an optical pair.

HIP 110922: A close visual double. “A” is the most northerly of the two almost identical stars. HIP 111870 = HD 214615AB: We have spectra for both components of this nearly equal close visual binary. The spectra are almost indistinguishable. The Simplex solution was carried out using the spectrum for HD 214615A and the composite uvby and Cousins RI photometry, with V increased by 0.7mag.

HIP 113368 = HD 216956: Simplex solution utilized IUE spectra LWP10680 and SWP30894. HIP 114110: Is a double with HD 218251, which is not in our sample (π = 13.26mas). HIP 114110 has a parallax with a large error 216.52±18.28mas. This G1 V star has V = 10.2, and thus is undoubtedly beyond 40pc. Hence the parallax is entirely erroneous.

HIP 114986 = HD 219509: Photometic residuals for the simplex fit are high.

HIP 115126 = HD 219834A: Double with HIP 115125

4The Digitized Sky Survey was produced at the Space Telescope Science Institute under U.S. Government grant NAG W-2166

= HD 219834B. The spectral type reported in the table is for the A component only. We have a very noisy spectrum for the B component. The spectral type is approximately K2 V, with significant uncertainties.

HIP 117410: This chromospherically very active star was observed on September 9, 2001. References Bowyer, S., Sasseen, T.P., Wu, X. & Lampton, M. 1995, ApJS, 96, 461 Gray, R.O. 1989, AJ 98, 1049.

Haberl, F., Filipović, M. D., Pietsch, W. & Kahabka, P. 2000, A&AS 142, 41 Koen, C. & Eyer, L. 2002, MNRAS, 331, 45 Makarov, V.V & Kaplan, G.H. 2005, AJ, 129, 2420 Shibata, R., Murakami, T., Ueda, Y., Yoshida, A., Tokanai, F., Otani, C., Kawai, N. & Hurley, K. 1997, ApJ, 486, 938 Sinachopoulos, D. 1989, A&AS, 81, 103

Table 5 Solar Analogues

HIP HD Notes

699 361 * 1444 1388 D 1954 2071 *D 3578 4392 6455 8406 * 7822 10370 14501 19467 *D 18844 25874 **D 26394 39091 EP 27058 38277 * 27244 38973 D 30104 44594 **D 30476 45289 **D 30503 45184 **D 34879 55693 *D 36512 59967 ** 39330 66653 ** 40283 68978 D 41317 71334 **D 42291 73524 D 44713 78429 **D 50075 88742 D 53837 95521 * 54287 96423 D 55900 99610 D 60370 107692 *D 60729 108309 *D 62345 111031 D 66047 117618 D 70459 125881 D 74273 134060 D 74389 134664 ** 77740 141937 EP 78169 142415 D 79578 145825 **D 79658 146070 * 86991 160859 * 89042 165499 90223 168871 D 91287 171665 D 94154 177409 96901 186427 *D 97405 186853 98589 189625 **D 98621 188748 98813 189931 * 98959 189567 **D 101905 196390 D 102128 196068 D 103654 199190 D 105184 202628 **D 105214 202457 106213 204385 D 107620 207043 107649 207129 D 108158 207700 D 109821 210918 **D 110712 212168A D 113357 217014 EP

Table 5—Continued

HIP HD Notes

114424 218730 D 117066 222669 *

Note.—Symbols in the notes column have the following meanings: *; A solar analogue with spectral type within 1 subclass of the sun. **; A candidate solar twin with spectral type, and physical parameters very similar to that of the sun. D; A star which is already in the Keck, Lick & AAT doppler planet-search program (see Valenti & Fischer 2005). EP; A star with a known exoplanet.